Ziele

Schleifen in einem Netzwerk treten auf, wenn alternative Routen zwischen Hosts vorhanden sind. Schleifen in einem erweiterten Netzwerk können dazu führen, dass Layer-2-Switches Datenverkehr unbegrenzt weiterleiten. Dies führt zu erhöhtem Datenverkehr und einer reduzierten Netzwerkeffizienz. Das Spanning Tree Protocol (STP) stellt einen Pfad zwischen zwei beliebigen Endgeräten bereit, um Schleifen zu vermeiden. Das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) erkennt Netzwerktopologien und ermöglicht so eine schnellere Konvergenz und die Einrichtung eines Netzwerks ohne Schleifen. Dies ist am effektivsten, wenn die Netzwerktopologie von Natur aus baumstrukturiert ist.

In diesem Artikel wird erläutert, wie auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 das RSTP pro Port konfiguriert wird.

Unterstützte Geräte

- Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

- 1.3.0.62

Spanning Tree - Globale Einrichtung

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass die Parameter für das RSTP auf dem Switch aktiviert sind.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Spanning Tree > STP Status & Global Settings aus. Die Seite STP Status & Global Settings wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren) im Feld Spanning Tree (Spanning-Tree), um STP zu aktivieren.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld "STP Operation Mode" (STP-Betriebsmodus) auf das Optionsfeld Rapid STP, um RSTP als Betriebsmodus von STP zu verwenden.

Schritt 4: Klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionen im Feld "BPDU Handling" (BPDU-Verarbeitung), um BPDU-Pakete (Bridge Protocol Data Unit) zu verarbeiten, wenn STP deaktiviert ist:

Schritt 5: Klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionen im Feld Standardwerte für Pfadkosten, um Standardpfadkosten zuzuweisen:

- Filterung - Diese Option filtert BPDU-Pakete.

- Flooding (Überschwemmung): Diese Option flutet BPDU-Pakete.

- Short (Kurz): Diese Option verwendet einen Bereich von 1 bis 65.535 für die Port-Pfadkosten.

- Lang - Diese Option verwendet einen Bereich von 1 bis 200.000.000 für die Port-Pfadkosten.

Schritt 6: Klicken Sie auf Apply, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Aktivieren von Rapid Spanning Tree an einem Port

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Spanning Tree > RSTP Interface Settings. Die Seite RSTP Interface Settings (RSTP-Schnittstelleneinstellungen) wird geöffnet:

Schritt 2: Wenn ein verbundenes Gerät über STP erkannt wird, wählen Sie die Schnittstelle aus, die mit dem Gerät verbunden ist, und klicken Sie auf Activate Protocol Migration (Protokollmigration aktivieren). Dadurch wird ein Test am angeschlossenen Gerät durchgeführt, um den STP-Typ zu ermitteln. Der Switch kommuniziert dann über den jeweiligen STP-Typ des angeschlossenen Geräts mit dem angeschlossenen Gerät

Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter (Filter) aus, ob ein Port oder eine LAG (Link Aggregation Group) konfiguriert werden soll.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld des Ports /LAG, den Sie RSTP aktivieren möchten.

Schritt 5: Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster RSTP-Schnittstelleneinstellungen bearbeiten wird angezeigt.

Schritt 6: Klicken Sie im Feld "Point to Point Administrative Status" (Verwaltungsstatus anzeigen) auf eine der verfügbaren Optionen:

Hinweis: Ports, die als Vollduplex definiert sind, werden als Point-to-Point-Port-Verbindungen betrachtet.

Die folgenden Informationen über den Port/die LAG werden angezeigt:

- Enable (Aktivieren): Bei Aktivierung dieser Funktion wird dieser Port als RSTP-Edge-Port konfiguriert und in den Weiterleitungsmodus versetzt, und zwar schneller als beim normalen STP.

- Disable (Deaktivieren): Der Port wird für RSTP-Zwecke nicht als Point-to-Point angesehen, STP arbeitet mit regulärer Geschwindigkeit.

- Auto (Automatisch): Ermittelt den Switch-Status automatisch mithilfe von RSTP-BPDUs.

- Point to Point Operational Status (Point-to-Point-Betriebsstatus): Dieser Status wird aktiviert, wenn die Punkt-zu-Punkt-administrative Distanz auf "Auto" (Automatisch) eingestellt ist.

- Role (Rolle): Die Rolle des Ports, die vom STP zugewiesen wurde, um den STP-Pfad bereitzustellen.

- Modus - Der aktuelle Spanning-Tree-Modus.

- Betriebsstatus der schnellen Verbindung - Der Status der schnellen Verbindung.

- Portstatus - RSTP-Status auf dem Port.

Schritt 7. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern.