Ziel

Internet Group Management Protocol (IGMP) und Multicast Listener Discovery (MLD) sind Kommunikationsprotokolle, die zum Aufbau von Multicast-Mitgliedschaften verwendet werden. IGMP/MLD IP Multicast Group sucht nach einer IP Multicast-Gruppe mit IGMP/MLD und zeigt die Ergebnisse im Feld unten an. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Abfragen durchführen, um IPv4- und IPv6-Gruppenadressen zu finden, die über IGMP/MLD abgerufen wurden.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien 200 und 300

Konfiguration der IGMP/MLD IP Multicast Group

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast > IGMP/MLD IP Multicast Group aus. Die Seite IGMP/MLD IP Multicast Group wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter (Filter) entweder IGMP oder MLD Dynamic IP Group Type (Dynamischer MLD-IP-Gruppentyp) aus:

・ IGMP - Kommunikationsprotokoll, das verwendet wird, um Multicast-Gruppenmitgliedschaften mit IP-Adresse Version 4 einzurichten.

・ MLD - Kommunikationsprotokoll, das verwendet wird, um Multicast-Gruppenmitgliedschaften mit IP-Adresse Version 6 einzurichten.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gruppenadresse entspricht gleich, um die Suche nach Multicast-Gruppen nach MAC-Adresse oder IP-Adresse zu aktivieren.

Schritt 4: Geben Sie in das Feld Group Address equals to (Gruppenadresse ist gleich) die MAC- oder IP-Adresse der Multicast-Gruppe ein, für die Sie Snoop erstellen möchten.

Schritt 5: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quelladresse entspricht dem, um die Suche nach Multicast-Gruppen nach Absenderadresse zu aktivieren.

Schritt 6: Geben Sie im Feld "Source Address equals to" (Quelladresse ist gleich) die IP-Adresse des Multicast-Gruppenabsenders ein, für den Sie Snoop erstellen möchten.

Schritt 7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VLAN ID equals to (VLAN-ID entspricht), um die Suche nach Multicast-Gruppen nach VLAN-ID zu aktivieren.

Schritt 8: Wählen Sie in der Dropdown-Liste VLAN ID equals to (VLAN-ID ist gleich) die VLAN-ID der Multicast-Gruppe aus, für die Sie Snoop erstellen möchten.

Schritt 9. Klicken Sie auf Go, um Ihre Abfrage zu übernehmen. Die Seite zeigt die nächsten Ergebnisse an:

・ VLAN: Die VLAN-ID der gefundenen Multicast-Gruppe.

・ Gruppenadresse - Die gefundene Multicast-Gruppen-MAC- oder -IP-Adresse.

・ Quelladresse - Die Absenderadresse für alle gefundenen angegebenen Gruppen-Ports.

・ Enthaltene Ports - Die Liste der gefundenen Ziel-Ports für den Multicast-Stream.

・ Ausgeschlossene Ports - Die Liste der Ports, die nicht in der Multicast-Gruppe enthalten sind und gefunden wurden.

・ Kompatibilitätsmodus - Die älteste IGMP/MLD-Version der Registrierung von den Hosts, die der Switch über die IP-Gruppenadresse empfängt.

Schritt 10. (Optional) Klicken Sie auf Filter löschen, um die Abfrage zu löschen und eine neue Abfrage zu starten.