Ziele

In diesem Artikel wird die Konfiguration der VLAN-Schnittstelleneinstellungen auf den 200/300 Managed Switches erläutert. Ein VLAN ist eine Gruppe von Ports, über die mit ihm verknüpfte Geräte miteinander über die Ethernet-MAC-Ebene kommunizieren können, unabhängig vom physischen LAN des Netzwerks, mit dem sie verbunden sind. Die VLAN-Schnittstelleneinstellungen dienen dazu, die Schnittstelle des Switches festzulegen, für die die Parameter definiert werden.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien 200/300

Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie VLAN Management > Interface Settings. Die Seite Interface Settings (Schnittstelleneinstellungen) wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Interface Type (Schnittstellentyp) eine Schnittstelle aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf Go, um eine Liste der Ports oder LAGs auf der Schnittstelle anzuzeigen.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld für den Port oder die LAG, den bzw. die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Edit. Das Fenster Bearbeiten wird angezeigt:

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld für die gewünschte Schnittstelle im Feld Interface (Schnittstelle).

・ Port: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Port den zu konfigurierenden Port aus. Dies wirkt sich nur auf den ausgewählten Port aus.

・ Verzögerung: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "LAG" die LAG aus, die konfiguriert werden soll. Dies wirkt sich auf die in der LAG-Konfiguration definierte Portgruppe aus.

Schritt 6: Klicken Sie auf die Optionsfelder Interface VLAN Mode (Schnittstellen-VLAN-Modus), um den Modus der Schnittstelle auszuwählen.

・ Allgemein — Allgemeiner Modus ist flexibler. Er kann markierte oder unmarkierte Pakete in den ausgewählten VLANs übertragen.

・ Zugriff - Geben Sie den VLAN-Datenverkehr an, der von der Zugriffsmodus-Schnittstelle übertragen wird. Der Zugriffsmodus-Port sendet und akzeptiert nur nicht markierte Frames im jeweiligen VLAN.

・ Trunk - Dient zum Anschließen von 2 Switches. Trägt sowohl nicht markierte Pakete als auch markierte Pakete bei.

・ Kunde - Die Switch-Schnittstelle befindet sich im Q-in-Q-Modus, wenn der Kunde über einen oder mehrere Ports verfügt. Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen VLAN-Anordnungen im Anbieternetzwerk zu verwenden.

Schritt 7. Geben Sie den Wert für die administrative PVID in das Feld für die administrative PVID ein. Dabei handelt es sich um die Port-VLAN-ID (PVID) eines VLAN, für das den nicht gekennzeichneten oder mit Priorität gekennzeichneten Frames ein zu identifizierender Wert zugewiesen wird. Der Bereich liegt zwischen 1 und 4094.

Schritt 8: Die Felder Frame Type (Rahmentyp) sind nur aktiviert, wenn Sie in Schritt 6 auf General Mode (Allgemeiner Modus) klicken. Es wird unterschieden, welcher Frame empfangen oder verworfen werden soll.

・ Alle zulassen - Es werden alle Arten von Frames akzeptiert, z. B. nicht markierte Frames oder markierte Frames oder Frames mit Prioritätsmarkierung.

・ Nur markierte Frames zulassen — Nur markierte Frames werden akzeptiert.

・ Nur ungekennzeichnete Frames zulassen — Nur nicht gekennzeichnete Frames und Frames mit Priorität werden akzeptiert.

Schritt 9. Die Felder für die Eingangsfilterung sind nur aktiviert, wenn Sie aus Schritt 6 auf den allgemeinen Modus klicken. Aktivieren Sie Aktivieren im Feld Eingangsfilterung, um die Eingangsfilterung zu aktivieren. Er verwirft alle eingehenden Frames auf dieser Schnittstelle, die nicht Mitglied von VLANs sind.

Schritt 10. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.