Ziel

RMON ermöglicht den Austausch von Überwachungsdaten zwischen Geräten in einem Netzwerk. Sie können einen RMON-Verlaufseintrag für eine Schnittstelle erstellen, um Informationen über den Netzwerkverkehr innerhalb dieser Schnittstelle zu sammeln. In diesem Artikel wird die Konfiguration eines RMON-Verlaufseintrags für Managed Switches der Serien 200 und 300 erläutert.

Unterstützte Geräte

· Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

RMON-Verlauf anzeigen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistics > RMON > History aus. Die Seite Verlauf wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Eintrag in der Steuerelementtabelle zu konfigurieren. Das Fenster RMON-Verlauf hinzufügen wird angezeigt.

Anmerkung: Der Eintrag Neuer Verlauf zeigt die Nummer des neuen Verlaufstabelle-Eintrags an.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld einer der verfügbaren Optionen in der Quellschnittstelle, um die Schnittstelle auszuwählen, von der die RMON-Informationen abgerufen werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

· Port (Port): Mit dieser Option können Sie einen bestimmten Port aus der Dropdown-Liste "Port" auswählen.

· LAG: Mit dieser Option können Sie in der LAG-Dropdown-Liste eine bestimmte Link Aggregation Group (LAG) auswählen. Eine LAG kombiniert einzelne Schnittstellen zu einer einzigen logischen Verbindung, die eine aggregierte Bandbreite von bis zu acht physischen Verbindungen bereitstellt.

Schritt 5: Geben Sie die Anzahl der im Feld Max No of Samples to Keep (Max. Anzahl zu bewahrender Stichproben) zu speichernden Stichproben ein.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Sampling Interval (Sampling-Intervall) die Zeitspanne ein, in der die Samples von der Schnittstelle erfasst werden.

Schritt 7: Geben Sie im Feld Eigentümer den Namen des Benutzers ein, der die RMON-Informationen angefordert hat.

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Schritt 9: (Optional) Um einen Eintrag in der Verlaufssteuerelementtabelle zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Schritt 10: (Optional) Um einen Eintrag in der Verlaufssteuerelementtabelle zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen.

Verlaufstabelle

Schritt 1: Klicken Sie auf Verlaufstabelle, um die Informationen anzuzeigen, die vom RMON-Verlaufseintrag für die spezifische Schnittstelle abgerufen wurden. Die Verlaufstabelle wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter, und wählen Sie in der Dropdown-Liste History No (Versionsgeschichte) den Eintrag aus, von dem Sie RMON-Informationen abrufen möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Los.

Schritt 4: (Optional) Um eine neue Suche zu starten, klicken Sie auf Filter löschen.

In der Verlaufstabelle werden die nächsten RMON-Informationen für den ausgewählten RMON-Verlaufseintrag angezeigt:

· History Entry Nr. — Die Nummer des aktuellen RMON-Verlaufseintrags.

· Eigentümer - Der Name des Eigentümers.

· Beispiel Nr. — Die Beispielnummer des aktuellen RMON-Verlaufseintrags.

· Drop Events (Drop-Ereignisse): Die Anzahl der verworfenen Pakete für jede Stichprobe des aktuellen RMON-Verlaufseintrags.

· Empfangene Bytes: Die Anzahl der Oktette, die für jedes Beispiel des aktuellen RMON-Verlaufseintrags empfangen wurden.

· Empfangene Pakete - Die Anzahl der Pakete, die für jede Stichprobe des aktuellen RMON-Verlaufseintrags empfangen wurden.

· Broadcast Packets (Broadcast-Pakete): Die Anzahl der Broadcast-Pakete, die für jede Stichprobe des aktuellen RMON-Verlaufseintrags verwendet werden.

· Multicast Packets (Multicast-Pakete): Die Anzahl der Multicast-Pakete, die für jedes Beispiel des aktuellen RMON-Verlaufseintrags verwendet werden.

· CRC Align Errors (CRC-Align-Fehler): Die Anzahl der zyklischen Redundanzprüfungsfehler und Fehler beim Ausrichten sind für jedes Beispiel der aktuellen RMON-Verlaufstabelle aufgetreten.

· Untergroße Pakete - Die Anzahl der Pakete mit weniger als 64 Oktetten, die für jede Stichprobe der aktuellen RMON-Verlaufstabelle empfangen wurden.

· Oversize Packets (Übergroße Pakete) - Die Anzahl der Pakete mit mehr als 2000 Oktetts, die pro Beispiel der aktuellen RMON-Verlaufstabelle empfangen wurden.

· Fragmente - Die Anzahl der Pakete mit weniger als 64 Oktetten, die ohne Framing-Bits empfangen wurden, und mit Frame Check Sequence (FCS)-Oktetten für jedes Beispiel der aktuellen RMON-Verlaufstabelle.

· Jabber - Die Anzahl der Pakete, die mit mehr als 2000 Oktetten ohne Frame-Bits und mit FCS-Oktetten entweder mit einem schlechten FCS mit einer ganzzahligen Oktettanzahl oder mit FCS-Oktetten mit einem schlechten FCS mit einer nicht-ganzzahligen Oktett-Nummer empfangen werden

· Kollisionen - Die Anzahl der Kollisionen, die für jede Stichprobe der aktuellen RMON-Verlaufstabelle empfangen wurden.

· Auslastung - Der Prozentsatz des aktuellen Datenverkehrs im Vergleich zum maximalen Datenverkehr, den die Schnittstelle unterstützen kann.