Ziele

Die Managed Switches der Serien 200 und 300 bieten die Möglichkeit, Statistiken zu QoS-Warteschlangen anzuzeigen und zu konfigurieren. Sie können die QoS-Statistiken einer bestimmten Schnittstelle oder aller Schnittstellen auf Ihrem Switch anzeigen, um Statistiken zu QoS-Warteschlangen zu verwalten und die Leistung von QoS auf einer bestimmten Schnittstelle zu überwachen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die QoS-Warteschlangenstatistiken für die Managed Switches der Serien 200 und 300 konfigurieren.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Konfiguration der QoS-Warteschlangenstatistik

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Die Seite Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statistics aus.Queue Statistics wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf eines der verfügbaren Optionsfelder im Feld "Refresh Rate" (Aktualisierungsrate), um die Statistiken auf der Seite "Queue Statistics" zu aktualisieren:

・ Keine Aktualisierung — Die Statistiken werden nicht aktualisiert.

・ 15 Sek — aktualisiert die Statistiken alle 15 Sekunden.

・ 30 Sek — aktualisiert die Statistiken alle 30 Sekunden.

・ 60 Sek — Aktualisiert die Statistiken alle 60 Sekunden.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um Statistiken von einem bestimmten Port zu sammeln. Das Fenster Add Queue Statistics wird angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionsschaltflächen im Feld "Zählersatz", um einen Zählersatz auszuwählen:

・ Set 1 - Diese Option zeigt die Statistiken von Schnittstellen mit Warteschlangen mit hoher Drop-Precedence an, die Teil von Set 1 sind.

・ Set 2 - Diese Option zeigt die Statistiken von Schnittstellen mit Warteschlangen mit niedriger Drop-Priorität an, die Teil von Set 2 sind.

Schritt 5: Klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionen im Feld Interface (Schnittstelle), um auszuwählen, von welcher Schnittstelle Sie die Statistiken erfassen möchten:

・ Port - Mit dieser Option können Sie einen bestimmten Port aus der Dropdown-Liste auswählen.

・ Alle Ports — Diese Option zeigt die Statistiken aller Schnittstellen an.

Schritt 6: Klicken Sie auf die verfügbaren Optionsfelder im Feld "Queue" (Warteschlange), um die anzuzeigende Warteschlangenstatistik auszuwählen:

・ 1 — Mit dieser Option werden Statistiken aus der Warteschlange 1 angezeigt.

・ 2 — Mit dieser Option werden Statistiken aus Warteschlange 2 angezeigt.

・ 3 — Mit dieser Option werden Statistiken aus Warteschlange 3 angezeigt.

・ 4 — Mit dieser Option werden Statistiken aus Warteschlange 4 angezeigt.

・ Alle - Mit dieser Option werden alle Warteschlangenstatistiken angezeigt.

Hinweis: Weitere Informationen zu QoS-Warteschlangen finden Sie im Artikel Configuration of Quality of Service (QoS) on 200/300 Series Managed Switches (Konfiguration der Quality of Service (QoS) auf Managed Switches der Serien 200/300.

Schritt 7 Klicken Sie auf eines der verfügbaren Optionsfelder im Feld "Drop Precedence" (Priorität verwerfen), um die Verwerfungswahrscheinlichkeit anzugeben:

・ Niedrig - Zeigt Statistiken von Paketen mit einer niedrigen Verlustrate an.

・ Hoch — Zeigt Statistiken von Paketen mit einer hohen Verlustrate an.

・ Alle — Zeigt alle Drop-Precedence-Statistiken an.

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Änderungen nach der Konfiguration.

Schritt 9. (Optional) Um eine Warteschlangenstatistik zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Statistik, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.

Schritt 10: (Optional) Um die statistischen Daten für jede konfigurierte Warteschlangenstatistik zu löschen, klicken Sie auf Zähler löschen.