Ziel

Ein Multicast-Router ist ein Router, der Multicast-Pakete erkennt und an das beabsichtigte Ziel weiterleitet. Ein Multicast-Router-Port ist ein Port, der mit einem Multicast-Router verbunden ist. Der Switch enthält die Multicast-Router-Port-Nummern für die Weiterleitung der Multicast-Streams und IGMP-/MLD-Registrierungsnachrichten. Auf diese Weise kann der verbundene Multicast-Router die Multicast-Streams weiterleiten und die Registrierung an die anderen Subnetze weitergeben.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Porteinstellungen des Multicast-Routers konfigurieren, um eine Verbindung zwischen einem Multicast-Router und den Managed Switches der Serien 200 und 300 zu ermöglichen.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Multicast-Router-Port

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast > Multicast Router Port aus. Die Seite Multicast Router Port wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste VLAN ID equals to (VLAN-ID ist gleich) die entsprechende VLAN-ID des Multicast-Routers aus.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "IP version equals to" (IP-Version entspricht der Dropdown-Liste) die passende IP-Version des Multicast-Routers aus.

Schritt 4: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Interface Type equals to" (Schnittstellentyp ist gleich) den gewünschten Schnittstellentyp aus.

Schritt 5: Klicken Sie auf Los. Die entsprechenden Schnittstellen, die mit der Abfrage übereinstimmen, werden angezeigt.

Schritt 6: Klicken Sie auf das Optionsfeld für den gewünschten Zuordnungstyp für die einzelnen Schnittstellen.

・ Statisch - Der Multicast-Router-Port ist statisch konfiguriert.

・ Dynamisch - Der Port wird durch eine MLD/IGMP-Abfrage dynamisch als Multicast-Router-Port konfiguriert.

・ Verboten - Diese Schnittstelle kann nicht als Multicast-Router-Port konfiguriert werden, selbst wenn IGMP- oder MLD-Abfragen an diesem Port empfangen werden. Wenn die Option "Auto Detect Multicast Router Ports" für diesen Port aktiviert ist, ist die Konfiguration nicht erfolgreich.

・ None - Die Schnittstelle ist derzeit kein Multicast-Router-Port.

Hinweis: Die Option Dynamisch ist nur für die Anzeige bestimmt. Das dynamische Lernen von Multicast-Ports kann auf den Seiten IGMP-Snooping und MLD-Snooping aktiviert werden.

Schritt 7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).