Ziel

Es ist wichtig, die physischen Schaltkreise des Switches auf optimalen Temperaturen zu halten. Daher werden die Lüfter verwendet, um den Prozessor des Switches zu kühlen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie der Status der Lüfter der Managed Switches der Serien 200 und 300 überwacht wird.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Lüfterstatus

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistik > Zustand. Die Seite Health (Gesundheit) wird geöffnet:

Im Feld Lüfterstatus wird der aktuelle Zustand der Lüfter angezeigt.

・ OK — Der Lüfter arbeitet ideal.

・ Fehlerhaft - Es liegt ein Problem mit dem Lüfter vor.