Identifiziertes Datum

11. Januar 2017

Auflösungsdatum

5. Juni 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG550XG

2,2 5,68

2,3 0,130

Beschreibung des Problems

Wenn Sie mithilfe des Voice Services Discovery Protocol (VSDP) ein neues Sprach-VLAN (Virtual Local Area Network) über 1024 erlernen, werden alle vorhandenen VLANs aus der aktuellen Konfiguration entfernt. In diesem Fall sind bestehende VLANs noch gültig, aber die Eingabe eines Befehls show running-config zeigt sie nicht an.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen.