Inhalt

- Statische Nummerierung oder manuelle Einheiten-ID-Zuweisung

- Ersteinrichtung

- Einheiten-ID-Zuweisung ändern

Ziel

Nach dem Einrichten einer Stack-Topologie wird jeder Einheit in einem Stack manuell oder automatisch eine eindeutige ID zugewiesen. In diesem Dokument wird gezeigt, wie Sie die Stack-Einheiten-IDs für die Switches der Serie SG350XG oder SG550XG manuell festlegen. Eine vollständige Demonstration der statischen Nummerierung finden Sie in folgendem Video:

Informationen zur automatischen ID-Zuweisung finden Sie im Artikel Automatische Nummerierung.

Wenn Sie die in diesem Dokument enthaltenen Begriffe nicht kennen, sehen Sie sich Cisco Business an: Glossar neuer Begriffe.

Wird geladen...

Unterstützte Geräte

- SG350XG

- SG550XG

Software-Version

- V2.1.0.46

Statische Nummerierung oder manuelle Einheiten-ID-Zuweisung

Mit der statischen Nummerierung können Sie die Geräte-ID manuell definieren, sodass Sie die primären, Backup- und Mitgliedseinheiten festlegen können.

Ersteinrichtung

Für diese Demonstration werden vier SG550XG-Switches in einer Kettentopologie miteinander verbunden. Detaillierte Informationen zum Einrichten einer Kettentopologie finden Sie unter Ring- und Kettentopologien.

Schritt 1: Wenn Sie die Geräte in einer Kettentopologie physisch verbunden haben, melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm für jeden Switch an, und navigieren Sie zu Administration > Stack Management (Verwaltung > Stack-Management), um die Stack-Ports entsprechend zu konfigurieren.

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Unit ID After Reset (Einheit-ID nach Zurücksetzen) eine Ganzzahl von 1 bis 8 aus, um für jeden Switch eine Einheit-ID eindeutig zuzuweisen.

Hinweis: Sie müssen einem der Switches eine Einheit-ID von 1 zuweisen, um einen primären Stack für einen funktionalen Stack zu bestimmen.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply und Reboot, um die Änderungen für jeden Switch zu speichern. Es wird ein Bestätigungsfenster geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten. Klicken Sie auf OK, und das Gerät wird neu gestartet.

Hinweis: Nachdem die Änderungen angewendet und jedes Gerät zurückgesetzt wurde, können Sie die erfolgreiche ID-Zuweisung beobachten, indem Sie die LED-Anzeige der Stapel-ID auf jedem Switch anzeigen. Wenn Sie eine ID von mehr als 4 zugewiesen haben, leuchten mehrere LEDs auf, und ihre Summe gibt die Geräte-ID des Switches an.

Einheiten-ID-Zuweisung ändern

Schritt 1: Nachdem alle Switches neu gestartet wurden und zum Stack gehören, melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm des Stack-Masters an, und navigieren Sie zu Administration > Stack Management.

Der Abschnitt Stack Topology View (Stapeltopologie-Ansicht) zeigt die aktuelle Stack-Topologie und die Konfiguration der statischen Nummerierung an. Sie können jeden einzelnen Switch auswählen und seine Einheit-ID bearbeiten.

Schritt 2 (optional). Wählen Sie den Switch aus, den Sie ändern möchten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Unit ID After Reset (Einheit-ID nach Zurücksetzen) eine neue Ganzzahl aus, die als Einheit-ID für den Switch zugewiesen werden soll.

Hinweis: Um die Einheiten-ID eines Switches zu ändern, muss möglicherweise die Einheiten-ID eines anderen Switches im Stack geändert werden, um eine doppelte Nummerierung zu vermeiden.

Schritt 3 (optional). Klicken Sie auf Übernehmen und Neustart, um alle Änderungen an der Konfiguration der statischen Nummerierung zu speichern. Die aktualisierte Nummerierung und die Stapelkonfiguration werden nach dem Zurücksetzen der Geräte auf der Seite Stack Management (Stapelverwaltung) angezeigt.

Fazit

Mit der statischen Nummerierung können Sie den Stack konfigurieren, indem Sie die Einheiten-IDs für jeden Switch auswählen. So können Sie die Stack-Topologie auf einfache Weise ändern und festlegen, welche Einheiten die primären, Backup- und Slaves des Stacks sind. Nachdem Sie den Stack physisch eingerichtet haben, können Sie auf die Stapelverwaltungsseite der einzelnen Einheiten zugreifen und deren eindeutige Einheiten-ID-Nummer zuweisen.