Identifiziertes Datum

12. Februar 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

SG350X, Sx550X

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Wenn die RSPAN-Funktion (Remote Switched Port Analyzer) verwendet wird, wird bei gleichzeitiger Weiterleitung des Datenverkehrs an einen Zielport aufgrund eines Spiegelungsvorgangs und eines anderen Vorgangs (z. B. der regulären Weiterleitung) nicht der gesamte Datenverkehr auf den RSPAN-Zielport gespiegelt.

Problemumgehung

Es gibt keine Problemumgehung.