Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

SG350X

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Bei einigen Geräten und an bestimmten Ports, an denen kein Kabel angeschlossen ist oder die Kabellänge sehr kurz ist, kann der Kabeltest mithilfe des Befehls "test cable-diagnostics tdr" zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

Aktueller Status

Es gibt keine Problemumgehung.