Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350X

2,2.0.x

2,3/5,63

Beschreibung des Problems

Wenn die Einheit-ID-Einstellung einer Einheit in einem Stack von einer festgelegten ID in eine Auto-ID geändert wird, wird das Gerät nach dem erneuten Laden nicht in den Stack aufgenommen.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.