Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG, Sx550X

2,2.0.x

2,3 0,130

Beschreibung des Problems

Nach einem Switchover vom Standby-Gerät zum aktiven (primären) Gerät erkennt die USB-Schnittstelle des Switches nicht, wenn ein USB-Flash-Laufwerk eingelegt wird (Festplatte auf Schlüssel).

Wenn Sie mit den in diesem Dokument verwendeten Begriffe nicht vertraut sind, sehen Sie sich Cisco Business an: Glossar neuer Begriffe.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.