Identifiziertes Datum

26. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350X

2,2.0.x

2,3/5,63

SG550XG

2,3 0,130

2,3/5,63

Beschreibung des Problems

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass ein Gerät nach einem Switchover (vom ursprünglichen aktiven Switch zum Standby-Switch) oder nach dem Trennen der Verbindung zum Stack nicht wieder an einen Stack angeschlossen wird.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.