Identifiziertes Datum

26. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350X

2,2.0.x

2,3/5,63

SG550XG

2,3 0,130

2,3/5,63

Beschreibung des Problems

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine Einheit nach einem aktiven Switchover (vom ursprünglichen aktiven auf den Standby-Modus) oder nach dem Trennen der Verbindung zum Stack nicht wieder an einen Stack angeschlossen wird.

Wenn Sie die in diesem Dokument enthaltenen Begriffe nicht kennen, sehen Sie sich Cisco Business an: Glossar neuer Begriffe.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.