Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

30. März 2018

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

SG350X

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Das Ausgangs-Traffic-Shaping an Uplink-Schnittstellen des XG-Geräts beschränkt den Datenverkehr auf 80 Kbit/s, selbst wenn Sie eine niedrigere Rate konfiguriert haben.

Problemumgehung

Verwenden Sie einen Ausgangs-Shaping-Wert über 80 Kbit/s.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.