Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

SG350XG

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Einige Funktionen des webbasierten Dienstprogramms des Switches funktionieren nicht, wenn der Browser Safari von Apple verwendet wird. Zu diesen Funktionen des Dienstprogramms, die nicht reagieren, gehören die Schaltflächen Reboot und Logout sowie die Stopp-Schaltfläche auf der Seite Gerät suchen.

Problemumgehung

Verwenden Sie andere Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge.