Identifiziertes Datum

19. August 2016

Auflösungsdatum

5. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,2.0.x

2,3 0,130

Beschreibung des Problems

Wenn ein Switch Konfigurationen für den 802.1X- oder den RADIUS-Wähldienst (Remote Authentication Dial-In User Service) über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder über das webbasierte Dienstprogramm vorkonfiguriert hat, schlägt die Anzeige oder Konfiguration über die Device Authorization Control (DAC) möglicherweise fehl.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.