Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

12. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,2.0.x

2,2 0,66

Beschreibung des Problems

Die Zähler für die Warteschlangenstatistik werden nicht ordnungsgemäß aktualisiert. Die Paketgröße wird basierend auf der Paketgröße beim Eingang berechnet, obwohl es sich bei den Statistiken um Ausgangs-Statistiken handelt.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.66 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.