Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

12. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG-2F10

2,2.0.x

2,2 0,66

SG350XG-24F

2,2.0.x

2,2 0,66

SG350XG-24T

2,2.0.x

2,2 0,66

Beschreibung des Problems

Der Befehl show queue statistics gibt möglicherweise falsche Informationen über die Anzahl der Pakete und Bytes aus. Dies geschieht bei SG350XG-Geräten mit weniger als 48 Ports.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.66 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.