Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

SG350XG

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Smart Network Application (SNA) gibt den RAM (Random Access Memory) nicht korrekt frei, wenn er lange Zeit geöffnet bleibt, z. B. wenn er über Nacht geöffnet bleibt, wodurch der Webbrowser aufgrund des RAM-Mangels einfriert.

Aktueller Status

Es ist keine Problemumgehung bekannt.