Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

SG350XG

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Wenn ein Zeitraum für einen Power over Ethernet (PoE)-Betrieb definiert wird und der Zeitbereich die Stunde (00:00) nicht als aktive Zeit enthält, werden die PoE-Verbrauchswerte für Stunden, Tage und Wochen auch dann als 0 angezeigt, wenn während des angezeigten Zeitraums eine Nutzung auftritt. Die Uhrzeit in Minuten zeigt die richtigen Werte an.

Aktueller Status

Es ist keine Problemumgehung bekannt.