Identifiziertes Datum

29. Mai 2015

Auflösungsdatum

16. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,0,x

2,2 0,63

Beschreibung des Problems

Wenn Flow Control auf der Link Aggregation (LAG) über das webbasierte Dienstprogramm des Switches aktiviert ist, leuchten die Port-LEDs nicht, selbst wenn die Verbindung aktiv ist.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.63 oder neuer durchführen. Um Unterstützung zu erhalten, klicken Sie auf Firmware-Upgrade auf einem Switch. Wenn Sie keine Anweisungen benötigen, können Sie direkt zur Seite SG350XG Downloads wechseln.

Dies ist die Seite für das Modell mit 48 Ports, sollte jedoch mit allen SG350XG-Switches verwendet werden. Wenn Sie das genaue Modell auswählen möchten, wenden Sie sich an Hinweis:Cisco. Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü, wählen Sie Support & Downloads aus, und geben Sie den Namen des Geräts ein. In einem Dropdown-Menü werden alle verfügbaren Portnummern und Modelle angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie besitzen. Wählen Sie auf der Seite für Ihr Produkt die Option Downloads aus.