Identifiziertes Datum

19. August 2016

Auflösungsdatum

5. Juni 2017

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

Fest in

SG350XG

2,2.0.x

2,3 0,130

Beschreibung des Problems

Die Anzeige der SNA-Netzwerktopologie (Smart Network Application) auf einem Switch schlägt fehl, wenn Sie sich mit einer IPv6-Adresse im Microsoft Edge-Browser unter Windows 10 anmelden.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.