Ziel

Der Cisco Switch SG350-28P mit 28 Gigabit-PoE-Ports (Power over Ethernet) ist ein Standalone-Switch, der 24/28-Ports für Gigabit-Ethernet und 4/28 (2 SFP + 2 Combo)-Gigabit-Ethernet-Ports bereitstellt. Sie ist mit einem hochintegrierten Paketprozessor der neuen Generation für Carrier Ethernet- und Small-Medium Enterprise (SME)-Anwendungen mit voller Leitungsgeschwindigkeit ausgestattet.

Dieser Artikel zeigt die Funktionen des SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch.

Anwendbare Geräte

- SG350-28P

Softwareversion

- 2,1 0,63

SG350-28P - Funktionen

Produktmerkmale

- Schutz vor Verbindungsflecken

- Unterstützt automatische Erkennung von 100M- oder 1000M SFP-Modulen (Small Form-Factor Pluggable) und automatische Konfiguration der richtigen Geschwindigkeit.

- Die Geschwindigkeit der SFP-Ports kann manuell konfiguriert werden.

- USB-Port für Folgendes:

- Sichern von Konfigurationsdateien

- Laden neuer Bild- oder Konfigurationsdateien

- Quality of Service (QoS)

Ausgangsrichtlinie

- ACL ausgehend

- 2 Rate 3-Farben (2R3C)

- Port Monitor/Switched Port Analyzer (SPAN)

- SPAN mit 7 Sitzungen

- Richtlinienbasierte Flow-Spiegelung

- Switch-Management

- Befehlszeilenschnittstelle (CLI)-Ausgabemodifizierer

- Bonjour-IPv6-Unterstützung

- Webbasiertes Dienstprogramm

- Suchen

- Assistenten: Zugriffskontrollliste (ACL)

- Symbol speichern

- Syslog Popup

- Technischen Support anzeigen

- Datenverkehrsüberwachung

- Zählerverlauf/Zählerdiagramm

- SFLOW v5

- Paketprozessor -   AlleyCat3: 98 DX3235 (GE), 98 DX1235 (FE)

- Integrierte CPU - Marvell MSIS/400 MHz

- PHY-

- 88E1680 -   Integrated Octal 10/100/1000 Mbit/s Energy Efficient Ethernet Transceiver

- 88E3680 -   integrierter 10/100-Mbit/s-Ethernet-Transceiver mit

- 88E1543 -  Unterstützung  Combo-Ports

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flash - 256 MB NAND Flash

- Protokollbasiertes Virtual Local Area Network (VLAN)

- IP-Subnetz-VLAN

- Protokollierungsaggregation standardmäßig deaktiviert

Ports

- Power over Ethernet (PoE)-Unterstützung

- 60 W PoE

- PoE Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Unterstützung für das Cisco Discovery Protocol (CDP) (Leistungsaushandlung)

- PD-Port-Unterstützung (PD70224 + PD70211)

- Neuer PoE-Chipsatz ermöglicht die Funktion von Geräten als Power-Client und die Anforderung eines bestimmten Energieverbrauchs

- Der in Network ASIC (AC3) integrierte PoE-Controller ermöglicht eine schnellere Kommunikation zwischen dem Netzwerk-ASIC und dem PoE-Chip.

- AF/AT mit 4 Ports (Ports 1-2, 13-14)

- zwei Combo-Ports, die aus einer RJ45-Schnittstelle und einer Mini-GBIC (SFP)-Schnittstelle bestehen

- Alle anderen Ports sind Power Sourcing Equipment (PSE): AF/AT.

- PSE-Port-Unterstützung: 24 Ports

- Bis zu 12 gleichzeitige Ports mit voller 15,4-Unterstützung

- Konsolen-/Terminal-Port (RJ45) für Gerätemanagement und Debugging

- asynchrone Daten von acht Datenbits

- Einzelbit

- Keine Parität

- Standard-Baudrate 115.200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- USB 2.0-Port-Unterstützung

- FAT32 für Lese-/Schreibzugriff

- NTFS für schreibgeschützt

Tasten

- Reset-Taste

LED-Anzeige

Ports

Funktion

LED-Namen

LED-Verhalten

LED-Referenz

System

System

(LED mit zwei Farben)

System

GRÜN

- Aus -   System AUS

- Leuchtet grün:   System ist eingeschaltet und bereit.

- Grün blinkend -   Booting/System Self Test oder Erfassen der IP-Adresse

GELB

- Blinkt orange:   HW-Fehler.

RJ45-Ports

Link/Act und PoE

Linke LED

LINK/ACT

GRÜN

- AUS -   Es wurde kein Link erkannt.

- EIN - Link wurde erkannt

- Grün blinkend: Rx/Tx-Daten

Rechte LED

PoE

GELB

- AUS -   Keine PD erkannt

- Leuchtet orange -   802.3 af/at PD wird erkannt

- Gelb blinkend -   Verhandlung

Combo-Ports

Verbindung/Verarbeitung und Geschwindigkeit

SFP-Ports für RJ45 freigeben

Linke LED

LINK/ACT

GRÜN

- AUS -   Es wurde kein Link erkannt.

- EIN -   Link wird erkannt.

- Grün blinkend -   Rx/TX-Daten

Rechte LED-Geschwindigkeit

GRÜN

- AUS -   10-M/100-M-Verbindung wird erkannt, oder es besteht keine Verbindung.

- Leuchtet grün -   1000M-Verbindung wird erkannt

SFP-Ports

Dedizierter Mini-GBIC-Port

Linke LED

LINK/ACT

GRÜN

- AUS -   Es wurde kein Link erkannt.

- EIN -   Link wird erkannt.

- Grün blinkend -   Rx/TX-Daten

Rechte LED

LINK/ACT

GRÜN

- AUS: Es wird keine Verbindung erkannt.

- EIN -   Link wird erkannt.

- Grün blinkend -   Rx/TX-Daten