Ziel

Spanning Tree Protocol (STP) ist ein Netzwerkprotokoll, das das Auftreten von Schleifen in der Topologie verhindert. Diese Schleifen führen dazu, dass Switches Datenverkehr unbegrenzt weiterleiten. Dadurch überflutet das Netzwerk und nutzt seine Ressourcen, wodurch die Netzwerkeffizienz verringert wird.

Die STP-Schnittstelleneinstellungen werden verwendet, um die Effizienz von STP pro Port zu erhöhen. Mithilfe der Edge-Port-Funktion erhöht eine schnelle Verbindung die Geschwindigkeit der STP-Konvergenz, indem ein Port auf einen Weiterleitungsstatus festgelegt wird, wenn ein Gerät verbunden ist. Der Root Guard and Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard wird zur Steuerung der STP-Topologie verwendet. Diese zusätzliche Kontrolle in der Topologie verhindert das Auftreten von Bridge-Schleifen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die STP-Schnittstelleneinstellungen auf dem SG350XG und SG550XG konfigurieren.

Die Schritte in diesem Dokument werden im erweiterten Anzeigemodus ausgeführt. Um in den erweiterten Anzeigemodus zu wechseln, gehen Sie in die obere rechte Ecke, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Hinweis:Anzeigemodus die Option Erweitert aus.

Anwendbare Geräte

- SG350XG

- SG550XG

Softwareversion

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

Konfigurieren der STP-Schnittstelleneinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Spanning Tree > STP Interface Settings (Spanning Tree > STP-Schnittstelleneinstellungen). Die Seite STP-Schnittstelleneinstellungen wird geöffnet:

Schritt 2: Im Filter: Schnittstellentyp entspricht der Dropdown-Liste, und wählen Sie den gewünschten Einheitenport oder die LAG aus. Klicken Sie anschließend auf Los.

Sie haben mehr Optionen (z. B. Hinweis:Port von Einheit 2), wenn mehr Einheiten im Stack vorhanden sind.

Schritt 3: Die Tabelle mit den STP-Schnittstelleneinstellungen enthält Informationen zu allen aktuell auf dem Switch konfigurierten Schnittstellen. Wählen Sie eine Optionsschaltfläche, und klicken Sie auf Bearbeiten..., um die Einstellungen im sich öffnenden Fenster Edit STP Interface Setting (STP-Schnittstelleneinstellungen bearbeiten) zu bearbeiten.

Schritt 4: Wählen Sie im Feld Schnittstelle ein Optionsfeld aus. Sie können entweder Unit und Port oder LAG auswählen. Wenn Sie LAG ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einheit die Einheit aus, die Sie konfigurieren möchten.

Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Port den Port aus, den Sie konfigurieren möchten, und fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.

Schritt 7: Wenn Sie LAG in Schritt 4 ausgewählt haben, wählen Sie den gewünschten LAG-Port aus, den Sie konfigurieren möchten.

Schritt 8: Aktivieren Sie im STP-Feld das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), wenn Sie STP auf dem Port aktivieren möchten. Dies ist standardmäßig aktiviert.

Schritt 9: Im Feld Edge Port können Sie entweder Enable (Aktivieren), Auto (Automatisch) oder Disable (Deaktivieren) auswählen. Wenn der Fast Link-Modus auf einem Port aktiviert ist, wird der Port automatisch auf den Weiterleitungsstatus festgelegt, wenn die Port-Verbindung aktiv ist. Fast Link wird auch als port-fast bezeichnet. STP arbeitet etwa 30-45 Sekunden lang durch "Zuhören". Bei aktivierter Fast Link-Funktion dauert es nur etwa fünf Sekunden, bis der Server in den Weiterleitungsstatus übergeht.

Die Optionen sind wie folgt definiert:

- Aktivieren - Aktiviert Fast Link sofort.

- Auto (Automatisch): Aktiviert Fast Link wenige Sekunden, nachdem die Schnittstelle aktiviert wurde. Auf diese Weise kann STP Schleifen auflösen, bevor Fast Link aktiviert wird.

- Disable (Deaktivieren) - Deaktiviert Fast Link.

Schritt 10: Die Root Guard-Option ermöglicht die Durchsetzung der Root-Bridge-Platzierung im Netzwerk. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, wenn Sie Root Guard aktivieren möchten.

Schritt 11: Bridge Protocol Data Units (BPDUs) werden über Bridges ausgetauscht, um Schleifen in einer Netzwerktopologie zu erkennen. Mit dem BPDU Guard können Sie die STP-Domänengrenzen durchsetzen und die aktive Topologie vorhersehbar halten. Die Geräte hinter den Ports, die BPDU Guard aktiviert haben, können die STP-Topologie nicht beeinflussen. Beim Empfang von BPDUs deaktiviert der BPDU-Guard-Vorgang den Port, für den BPDU konfiguriert wurde. In diesem Fall wird eine BPDU-Nachricht empfangen, und es wird ein entsprechendes SNMP-Trap generiert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, wenn Sie BPDU Guard aktivieren möchten.

Schritt 12: Wählen Sie im Feld BPDUHandling aus, wie BPDU-Pakete verwaltet werden, wenn STP auf dem Port oder dem Gerät deaktiviert ist. BPDUs werden zum Übertragen von Spanning Tree-Informationen verwendet.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Globale Einstellungen verwenden - Wählen Sie diese Option aus, um die in der

- STP-Status und globale Einstellungen auf den Seiten SG350XG und SG550XG.

- Filterung - Filtert BPDU-Pakete, wenn Spanning Tree auf einer Schnittstelle deaktiviert ist.

- Flooding - Flut von BPDU-Paketen, wenn Spanning Tree auf einer Schnittstelle deaktiviert ist.

Schritt 13: Wählen Sie im Feld Pfadkosten entweder Standard verwenden, der die vom System generierten Standardkosten verwendet, oder Benutzerdefiniert, die den Portbeitrag zu den Root-Pfad-Kosten festlegen.

Schritt 14: Legen Sie im Feld Priorität den Prioritätswert des Ports fest. Der Prioritätswert beeinflusst die Port-Auswahl, wenn eine Bridge zwei Ports in einer Schleife hat. Die Priorität ist ein Wert zwischen 0 und 240, der in Schritten von 16 festgelegt wird. Die niedrigste Priorität ist 0, die höchste Priorität ist 240.

Der Portstatus zeigt den aktuellen STP-Status eines Ports an.

Die Zustände werden wie folgt definiert:

- Disabled (Deaktiviert): STP ist derzeit auf dem Port deaktiviert. Der Port leitet Datenverkehr weiter, während er MAC-Adressen lernt.

- Blockierung: Der Port ist derzeit blockiert und kann Datenverkehr (mit Ausnahme von BPDU-Daten) nicht weiterleiten oder MAC-Adressen erlernen.

- Listening - Der Port befindet sich im Listening-Modus. Der Port kann Datenverkehr nicht weiterleiten und keine MAC-Adressen erfassen.

- Lernfunktion - Der Port befindet sich im Lernmodus. Der Port kann Datenverkehr nicht weiterleiten, aber er kann neue MAC-Adressen erlernen.

- Forwarding - Der Port befindet sich im Weiterleitungsmodus. Der Port kann Datenverkehr weiterleiten und neue MAC-Adressen ermitteln.

Die festgelegte Bridge-ID zeigt die Bridge-Priorität und die MAC-Adresse der designierten Bridge an.

Die festgelegte Port-ID zeigt die Priorität und die Schnittstelle des ausgewählten Ports an.

Die festgelegten Kosten zeigen die Kosten des Ports an, der an der STP-Topologie beteiligt ist. Bei Ports mit geringeren Kosten ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie blockiert werden, wenn STP Schleifen erkennt.

Die Weiterleitungsübergänge zeigen an, wie oft der Port vom Blockierungsstatus in den Weiterleitungsstatus geändert wurde.

Die Geschwindigkeit zeigt die Geschwindigkeit des Ports an.

Dies ist nicht verfügbar, wenn Sie Hinweis:LAG in Schritt 4 ausgewählt haben.

Die LAG zeigt die LAG an, zu der der Port gehört. Wenn ein Port Mitglied einer LAG ist, überschreiben die LAG-Einstellungen die Porteinstellungen.

Dies ist nicht verfügbar, wenn Sie inHinweis: Schritt 4 die Option LAG ausgewählt haben.

Schritt 15: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Schnittstelleneinstellungen werden in die Konfigurationsdatei Ausführen geschrieben.

Schritt 16: Wenn Sie die Einstellungen eines Ports schnell in einen anderen Port oder eine Gruppe von Ports kopieren möchten, aktivieren Sie das entsprechende Optionsfeld in den STP-Schnittstelleneinstellungen und klicken auf die Schaltfläche Copy Settings...

Schritt 17: Geben Sie im Fenster Copy Settings (Kopiereinstellungen) den Port(s) ein, in den Sie kopieren möchten. Sie können mehrere Ports, getrennt durch Kommas, oder einen Portbereich angeben.

Schritt 18: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Einstellungen werden kopiert.