Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Energieeffizienzeinstellungen auf dem SG350XG und SG550XG konfigurieren.

Einführung

Die Switches SG350XG und SG550XG sind mit IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) und Green Ethernet kompatibel. Diese Funktionen sind eine Reihe von Änderungen, die dazu führen, dass der Switch weniger Strom verbraucht, sodass er energieeffizienter und kostensparender wird. Beispielsweise können Sie Ports deaktivieren, wenn sie keine Daten übertragen oder empfangen, diese jedoch vom Switch als administrativ aktiv eingestuft werden. Wenn Daten verschoben werden müssen, wird der Port schnell und ohne Paketverlust aktiviert.

Anwendbare Geräte

- SG350XG

- SG550XG

Softwareversion

- V2.0.0.73

Konfigurieren globaler Energieeigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Port Management > Green Ethernet > Properties aus.

Die Seite Eigenschaften wird geöffnet.

Damit die Einstellungen auf dieser Seite wirksam werden, müssen Sie möglicherweise einzelne Ports konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Link Hinweis:Porteinstellungen oben auf der Seite, um zur Seite Porteinstellungen zu gelangen. Dies wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

Schritt 2: (Optional) Deaktivieren Sie im Feld Port-LEDs das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), um alle Port-LEDs am Switch auszuschalten. Es ist standardmäßig aktiviert.

Darüber hinaus enthalten die folgenden Felder weitere Informationen:

- Energieerkennungsmodus - In diesem Feld wird angezeigt, ob der Energieerkennungsmodus aktiviert oder deaktiviert ist. Es ist standardmäßig aktiviert. Mit dieser Funktion können inaktive Ports in einen Energiesparmodus versetzt werden, ohne dass sie administrativ aktiv sind. Die Wiederherstellung aus diesem Zustand erfolgt schnell, transparent und führt zu keinem Paketverlust. GE- und FE-Ports unterstützen diesen Modus.

- Short Reach (Kurze Reichweite) - Dieses Feld zeigt an, ob der Modus für kurze Reichweite aktiviert oder deaktiviert ist. Es ist standardmäßig aktiviert. Diese Funktion reduziert den Stromverbrauch eines Ports, wenn ein kurzes Kabel erkannt wird. Dieser Modus wird nur auf RJ45 GE-Ports unterstützt. Es gilt nicht für Combo-Ports.

- Energieeinsparungen - Zeigt den durch Verwendung von Green Ethernet und Short Reach eingesparten Energieanteil an. Es werden keine Informationen über die durch EEE eingesparte Stromversorgung angezeigt.

- Kumulative Energieeinsparung - Zeigt die Energieeinsparung seit dem letzten Neustart des Geräts an.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinweis:Energiesparzähler zurücksetzen, um das Feld Kumulative Energieeinsparung zurückzusetzen.

Schritt 3: (Optional) Im Feld 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) ist das Kontrollkästchen Enable standardmäßig aktiviert. Dies aktiviert EEE global und unterscheidet sich von Green Ethernet. Die EEE-Standards wurden von IEEE erstellt, um den Stromverbrauch in Zeiträumen geringer Aktivität zu reduzieren. Sie können EEE deaktivieren, indem Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.

Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen. Ihre Energieeinstellungen werden sofort angewendet.

Konfigurieren einzelner Porteigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Port Management > Green Ethernet > Port Settings aus.

Die Seite Porteinstellungen wird geöffnet.

Der Screenshot zeigt 10 Ports pro Seite an. Standardmäßig werden jedoch alle Ports auf derselben Seite angezeigt. Diese Einstellung kann mithilfe der Dropdown-Liste in der rechten oberen Ecke der Tabelle für Hinweis:Porteinstellungen angepasst werden.

Damit die Einstellungen auf dieser Seite wirksam werden, müssen Sie möglicherweise globale Einstellungen konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Link Eigenschaften oben auf der Seite, um zur Seite Eigenschaften zu gelangen. Dies wird im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Schritt 2: Wählen Sie die Optionsschaltfläche eines Ports in der Porteinstellungstabelle aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten ..., um die Energieeinstellungen des Ports im Fenster Porteinstellungen bearbeiten zu bearbeiten.

Schritt 3: Wählen Sie im Feld "Interface" (Schnittstelle) mithilfe der Dropdown-Menüs Unit und Port einen zu konfigurierenden Port an einem Switch aus. Dieses Feld zeigt automatisch den in der Porteinstellungstabelle ausgewählten Port an und wird hauptsächlich zum Umschalten zwischen verschiedenen Ports verwendet, ohne zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Schritt 4: Aktivieren Sie im Feld 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), um EEE für den bestimmten Port zu aktivieren. Es ist standardmäßig aktiviert.

Schritt 5: Aktivieren Sie im Feld 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), damit der Port seine EEE-Funktionen über LLDP (Link Layer Discovery Protocol) bekannt gibt. Es ist standardmäßig aktiviert.

Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen. Ihre Porteinstellungen werden sofort aktualisiert. Sie können dann auf Schließen klicken, um zur Seite Porteinstellungen zurückzukehren, oder einen anderen Port auswählen, der im Feld Schnittstelle konfiguriert werden soll.

Schritt 7: Wenn Sie die Einstellungen eines Ports schnell in einen anderen Port oder eine Gruppe von Ports kopieren möchten, aktivieren Sie das entsprechende Optionsfeld in der Porteinstellungstabelle und klicken auf die Schaltfläche Copy Settings...

Schritt 8: Geben Sie im Fenster Copy Settings (Kopiereinstellungen) den Port(s) ein, in den Sie kopieren möchten. Sie können mehrere Ports, getrennt durch Kommas, oder einen Portbereich angeben.

Schritt 9: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Einstellungen werden kopiert.

Sie haben jetzt die Energieeffizienzeinstellungen auf dem SG350XG- oder SG550XG-Switch erfolgreich konfiguriert.