Ziel

Tags werden verwendet, um Geräte im SNA-System (Smart Network Application) anhand von Attributen oder benutzerdefinierten Namen zu identifizieren. Tags werden verwendet, um schnell mehrere Elemente auszuwählen, indem nach einem bestimmten Tag gesucht wird. Wenn Sie z. B. nach allen Telefongeräten im Netzwerk suchen und diese Geräte korrekt gekennzeichnet sind, werden sie alle angezeigt, wenn Sie Phone in die Suchleiste eingeben.

In SNA gibt es zwei Arten von Tags:

- Integrierte Tags - Diese werden automatisch mithilfe von Informationen, die von Discovery-Protokollen gesammelt werden, auf Geräte angewendet.

- Benutzerdefinierte Tags - Dies sind Tags, die manuell hinzugefügt und definiert werden.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie in der SNA ein benutzerdefiniertes Tag für mehrere Geräte gleichzeitig erstellen und hinzufügen.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx350

- SG350X-Serie

- Serie Sx550X

Hinweis: Geräte der Serie Sx250 können SNA-Informationen bereitstellen, wenn sie mit dem Netzwerk verbunden sind. SNA kann jedoch nicht von diesen Geräten aus gestartet werden.

Softwareversion

- 2,2 5,68

Verwalten eines benutzerdefinierten Tags

Erstellen eines benutzerdefinierten Tags

Schritt 1: Starten Sie die SNA-Sitzung. Anweisungen hierzu erhalten Sie hier.

Schritt 2: Klicken Sie auf ein Gerät in der Topologieübersicht.

Hinweis: In diesem Beispiel wird auf einen Switch geklickt.

Schritt 3: Klicken Sie im rechten Bereich unter TAGS auf das Feld Tagname hinzufügen, und geben Sie einen Namen für das neue Tag ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird LabDevice verwendet.

Schritt 4: Klicken Sie auf HINZUFÜGEN+.

Das neue Tag wird jetzt erstellt.

Schritt 5: Klicken Sie im oberen Teil der Seite auf Änderungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Hinzufügen eines Tags zu mehreren Geräten

Schritt 1: Starten Sie die SNA-Sitzung.

Schritt 2: Halten Sie die Strg -Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt, und klicken Sie auf mehrere Geräte, die Sie der Topologieübersicht ein Tag hinzufügen möchten.

Hinweis: In diesem Beispiel werden alle drei Switches ausgewählt.

Schritt 3: Überprüfen Sie im rechten oberen Bereich, ob die Anzahl der ausgewählten Geräte korrekt eingestellt ist.

Schritt 4: Klicken Sie unter TAGS auf das Feld Tagname hinzufügen, und wählen Sie das Tag aus, das Sie den Geräten hinzufügen möchten, die Sie in Schritt 2 ausgewählt haben.

Hinweis: In diesem Beispiel wird das LabDevice-Tag ausgewählt.

Der zusätzliche Tag für Ihre Geräte wird nun angezeigt.

Wenn Sie nach Geräten unter diesem spezifischen Tag suchen, werden Ihre Geräte in die Ergebnisliste aufgenommen.

Schritt 5: (Optional) Um ein Tag zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das zu löschende Tag und klicken Sie auf das X neben dem Namen des Tags.

Sie sollten nun erfolgreich ein benutzerdefiniertes Tag für mehrere Geräte in der SNA erstellt und hinzugefügt haben.