Ziel

Die Cisco Small Business Smart Plus Switches der Serie 220 kombinieren eine leistungsstarke und zuverlässige Produktleistung. Diese Serie bietet ein höheres Maß an Sicherheit, Verwaltung und Skalierbarkeit, sodass Sie maximale Leistung bei geringeren Kosten erleben können.

In diesem Dokument werden die Produkt- und Hardware-Spezifikationen der Cisco Smart Plus Switches der Serie 220 vorgestellt. Weitere Informationen zu den Funktionen und anderen Details der Cisco Smart Plus Switches der Serie 220 erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Leistung

Funktion

Beschreibung

Switching-Kapazität

Modellname

Weiterleitungsrate in Millionen Paketen pro Sekunde (Mpps; 64-Byte-Pakete)

Switching-Kapazität in Gigabit pro Sekunde

SF220-24

6,55

8,8

SF220-24P

6,55

8,8

SF220-48

10,12

13,6

SF220-48P

10,12

13,6

SG220-26

38,69

52

SG220-26P

38,69

52

SG220-50

74,40

100

SG220-50P

74,40

100

Layer-2-Switching

Funktion

Beschreibung

MAC-Tabelle (Media Access Control)

Bis zu 8.192 MAC-Adressen

Spanning Tree Protocol (STP)

802.1d Spanning Tree-Standardunterstützung, standardmäßig aktiviert

Schnelle Konvergenz mit 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Instanzen mit 802.1s

16 Instanzen werden unterstützt

Port-Gruppierung

Unterstützung für IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP):

Bis zu 8 Gruppen

Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Teilnehmerports für jede (dynamische) 802.3ad-Link-Aggregation

Lastausgleich basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse oder Quell- und Ziel-MAC/IP

Virtual Local Area Network (VLAN)

Unterstützung von bis zu 256 VLANs gleichzeitig

Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs

Management-VLAN

Gast-VLAN

Auto Voice-VLAN

Sprachdatenverkehr wird automatisch einem sprachspezifischen VLAN zugewiesen und mit geeigneten Quality of Service (QoS)-Stufen behandelt

QinQ-VLAN

VLANs überspannen ein Service-Provider-Netzwerk transparent und isolieren gleichzeitig den Datenverkehr zwischen den Kunden.

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Protokolle für die automatische Weiterleitung und Konfiguration von VLANs in einer Bridge-Domäne

Head-of-Line (HOL)-Blockierung

Verhinderung von HOL-Blockierung

Jumbo-Frame

Frame-Größen bis zu 9.216 unterstützt

Sicherheit

Funktion

Beschreibung

Zugriffskontrolllisten (ACLs)

Drop- oder Rate-Limit basierend auf Quell- und Ziel-MAC-, VLAN-ID oder IP-Adresse, Protokoll, Port, DSCP-/IP-Rangfolge (Differentiated Services Code Point)/IP-Rangfolge, TCP-/UDP-Quell- und Zielports, 802.1p-Priorität, Ethernet-Typ, ICMP-Pakete (Internet Control Message Protocol), Internet Group Management Protocol (IGMP)-Pakete, TCP-Flag

Unterstützung von bis zu 512 Regeln

Port-Sicherheit

Erstellt die Möglichkeit, Quell-MAC-Adressen für Ports zu sperren; begrenzt die Anzahl gelernter MAC-Adressen

IEEE 802.1X (Authentifizierer-Rolle)

802.1X: RADIUS-Authentifizierung Gast-VLAN; Mehrfachhost-Modus

Remote Authentication Dial-In User Service

(RADIUS), Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+)

Unterstützt RADIUS- und TACACS-Authentifizierung; Switch fungiert als Client

MAC-Adressenfilterung

Unterstützt

Storm Control

Broadcast, Multicast und Unicast (unbekannt)

Denial of Service (DoS)-Schutz

Verhinderung von DoS-Angriffen

STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard

Dieser Sicherheitsmechanismus schützt das Netzwerk vor ungültigen Konfigurationen. Ein für BPDU Guard aktivierter Port wird geschlossen, wenn an diesem Port eine BPDU-Nachricht eingeht.

Secure Shell (SSH)-Protokoll

SSH ist ein sicherer Ersatz für Telnet-Datenverkehr. SCP verwendet auch SSH. SSH v1 und v2 werden unterstützt

Secure Sockets Layer (SSL)

SSL-Unterstützung: Verschlüsselung des gesamten HTTPS-Datenverkehrs (Hyper Text Transfer Protocol Secure) für hochsicheren Zugriff auf die browserbasierte Management-GUI im Switch

QoS

Funktion

Beschreibung

Prioritätsstufen

8 Hardware-Warteschleifen pro Port

Planung

Zuweisung von Warteschlangen mit strikter Priorität und Weighted Round-Robin (WRR) basierend auf DSCP und Class of Service (802.1p/CoS)

Class of Service

Port-basiert; 802.1p VLAN prioritätsbasiert; IPv4/v6-IP-Rangfolge, Type of Service (ToS) und DSCP-basiert; Differentiated Services (DiffServ) Klassifizierung und Kennzeichnung von ACLs, zuverlässige QoS

Ratenbegrenzung

Überwachung des Dateneingangs; Ausgangs-Shaping und Ratenkontrolle; pro VLAN, pro Port und Flow-basiert

Überlastungsvermeidung

Ein TCP-Überlastungsvermeidungsalgorithmus ist erforderlich, um die globale Synchronisierung mit TCP-Verlusten zu verringern und zu verhindern.

Multicast

Funktion

Beschreibung

IGMP-Snooping der Versionen 1, 2 und 3

IGMP beschränkt bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr auf die Anfragen. Unterstützung von 256 Multicast-Gruppen

IGMP Querier

IGMP Querier wird verwendet, um eine Layer-2-Multicast-Domäne von Snooping-Switches zu unterstützen, wenn kein Multicast-Router vorhanden ist.

Standards

Funktion

Beschreibung

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 800 2.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP und GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 85 RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1 155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2 131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 430, RFC 1 213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2 011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2 863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Funktion

Beschreibung

IPv6

IPv6-Hostmodus

IPv6 over Ethernet

IPv6/IPv4 Dual-Stack

IPv6-Netznachbar- und Router-Erkennung (ND)

IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

MTU-Erkennung (Path Maximum Transmission Unit)

Duplicate Address Detection (DAD)

ICMP Version 6

IPv6-ACL

IPv6-Pakete in der Hardware verwerfen oder begrenzen

IPv6-QoS

Priorisierung von IPv6-Paketen in der Hardware

Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)-Snooping

Bereitstellung von IPv6-Multicast-Paketen nur an die erforderlichen Empfänger

IPv6-Anwendungen

Web/ SSL, Telnet-Server/SSH, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Client, DHCP Autoconfig, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Unterstützte IPv6 Request for Comments (RFCs)

RFC 4443 (ersetzt RFC 2463) - ICMP Version 6

RFC 4291 (ersetzt RFC 3513) - IPv6-Adressarchitektur

RFC 4291 - IPv6-Adressierungsarchitektur

RFC 2460 - IPv6-Spezifikation

RFC 4861 (ersetzt RFC 2461) - Ermittlung von Netznachbarn für IPv6

RFC 4862 (ersetzt RFC 2462) - IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 1981 - MTU-Pfaderkennung

RFC 4007 - IPv6-Adressarchitektur

RFC 3484 - Standard-Adressauswahlmechanismus

Verwaltung

Funktion

Beschreibung

Webbenutzeroberfläche

Integriertes Switch-Konfigurationsprogramm für eine einfache browserbasierte Gerätekonfiguration (HTTP/HTTPS). Unterstützt Konfiguration, System-Dashboard, Systemwartung und -überwachung

Textbearbeitbare Konfigurationsdateien

Konfigurationsdateien können mit einem Texteditor bearbeitet und auf einen anderen Switch heruntergeladen werden. Dies vereinfacht die Massenbereitstellung.

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Skriptfähige CLI; Eine vollständige CLI wird unterstützt. Die Benutzerberechtigungsstufen 1 und 15 werden für die CLI unterstützt.

Cloud-Services

Unterstützung für das Cisco Small Business FindIT Network Tool

Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und User-Based Security Model (USM) der SNMP-Version 3

Standard Management Information Base (MIBs)

MIB-II (RFC 1213)

IF-MIB (RFC 2863)

Bridge-MIB (RFC4188)

Bridge-MIB-Extension (RFC2674)

RMON (RFC 2819)

Etherähnliche MIB (RFC3635)

Radius-Client-MIB (RFC2618)

Entitäts-MIB (RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621)

Syslog MIB (RFC3164)

Generische Traps-MIB (RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

Remote Monitoring (RMON)

Integrierter RMON-Software-Agent unterstützt 4 RMON-Gruppen (Verlauf, Statistiken, Alarme und Ereignisse) für eine verbesserte Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs

Dual-Stack IPv4 und IPv6

Koexistenz beider Protokoll-Stacks zur Vereinfachung der Migration

Port-Spiegelung

Der Datenverkehr eines Ports oder VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON-Überprüfung zu Analysezwecken auf einen anderen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-Ports können auf einen Zielport gespiegelt werden. Es werden vier Sitzungen unterstützt.

Firmware-Upgrade

- Webbrowser-Upgrade (HTTP/HTTPS) und Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Dual-Images für ausfallsichere Firmware-Upgrades

DHCP (Optionen 12, 66, 67, 82, 129 und 150)

DHCP-Optionen ermöglichen eine strengere Kontrolle beim Beziehen von IP-Adressen, automatischer Konfiguration (inkl. Download der Konfigurationsdatei), DHCP-Relay und Hostname von einem zentralen Punkt (DHCP-Server) aus.

Zeitsynchronisierung

Simple Network Time Protocol (SNTP)

Anmeldebanner

Mehrere konfigurierbare Banner für das Web und die Kommandozeile

Anderes Management

HTTP/HTTPS; TFTP-Upgrade; DHCP-Client BOOTP; Kabeldiagnose; ping; Traceroute; Syslog

Erkennung

Funktion

Beschreibung

Bonjour

Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Bonjour-Protokolls an.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) mit LLDP-MED-Erweiterungen

Mithilfe von LLDP kann der Switch seine Identifizierung, Konfiguration und Funktionen an benachbarte Geräte weitergeben, die die Daten in einer MIB speichern. LLDP-MED ist eine LLDP-Erweiterung, die die für IP-Telefone erforderlichen Erweiterungen hinzufügt.

Cisco Discovery Protocol

Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Cisco Discovery Protocol an. Anzeige kurzer Informationen zu angeschlossenen Cisco Netzwerkgeräten, IP-Telefonen und Wireless Access Points

Energieeffizienz

Funktion

Beschreibung

EEE-Compliance (802.3az)

Unterstützung von 802.3az Energy Efficient Ethernet an allen Ports; deutliche Senkung des Stromverbrauchs bei unzureichender Bandbreitennutzung

Energieerkennung

Automatische Stromabschaltung von Gigabit Ethernet- und 10/100 RJ-45-Ports bei unterbrochener Verbindung

Der aktive Modus wird ohne Paketverlust wiederhergestellt, wenn der Switch den Verbindungsausfall erkennt

Power over Ethernet

Funktion

Beschreibung

Bereitstellung von 802.3af PoE oder 802.3at PoE+ über jeden der im Leistungsbudget aufgeführten RJ-45-Ports

Switches unterstützen 802.3af, 802.3at und Cisco Pre-Standard (Legacy) PoE auf Port 1 bis Port 4 mit einer maximalen Leistung von 30 W pro Port. Die Switches unterstützen 802.3af- und Cisco Pre-Standard (Legacy) PoE auf anderen RJ-45-Ports mit einer maximalen Leistung von 15,4 W pro Port.

Dies gilt für alle PoE-fähigen Modelle. Die maximale Anzahl von Ports, die gleichzeitig PoE-Leistung bereitstellen, wird durch das PoE-Gesamtbudget für den Switch und den tatsächlichen Leistungsbedarf von PD-Geräten bestimmt.

Die insgesamt für PoE pro Switch verfügbare Leistung beträgt:

Modellname

Für PoE dedizierte Leistung

Anzahl der Ports, die PoE unterstützen

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

Vor dem Standard-PoE

Unterstützung von Cisco PoE-Prestandard

Intelligentes PoE-Energiemanagement

Unterstützung der präzisen Leistungsaushandlung mit CDP/LLDP-Kommunikation mit Powered Devices (PD) nach IEEE-Klassifizierung

Hardwarespezifikationen

Funktion

Beschreibung

Tasten

Reset-Taste

Kabeltyp

Unshielded Twisted Pair (UTP)-Kabel der Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX; UTP-Kategorie 5

Ethernet oder besser für 1000BASE-T

LEDs

System, Verbindung/Verarbeitung, Geschwindigkeit

Flash

32 MB

CPU-Speicher

128 MB

Ports

Modell

Gesamte System-Ports

RJ-45-Ports

Uplink-Ports

SF220-24

24 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

24 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SF220-24P

24 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

24 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SF220-48

48 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

48 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SF220-48P

48 Fast Ethernet plus 2 Gigabit Ethernet

48 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG220-26

26-Gigabit-Ethernet

24-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG220-26P

26-Gigabit-Ethernet

24-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG220-50

50-Gigabit-Ethernet

48-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG220-50P

50-Gigabit-Ethernet

48-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

Paketpuffer

Alle Zahlen werden über alle Ports aggregiert, da die Puffer dynamisch gemeinsam genutzt werden.

Modellname

Paketpuffer

SF220-24

4,1 MB

SF220-24P

4,1 MB

SF220-48

12 MB

SF220-48P

12 MB

SG220-26

4,1 MB

SG220-26P

4,1 MB

SG220-50

12 MB

SG220-50P

12 MB

Unterstützte SFP-Module

SKU

Medien

Geschwindigkeit

Maximale Entfernung

MFEFX1

Multimode-Glasfaser

100 Mbit/s

2 km

MFELX1

Singlemode-Glasfaser

100 Mbit/s

10 km

MFEBX1

Singlemode-Glasfaser

100 Mbit/s

20 km

MGBSX1

Multimode-Glasfaser

1000 Mbit/s

550 m

MGBLX1

Singlemode-Glasfaser

1000 Mbit/s

10 km

MGBLH1

Singlemode-Glasfaser

1000 Mbit/s

40 km

MGBBX1

Singlemode-Glasfaser

1000 Mbit/s

40 km

MGBT1

UTP-Kategorie 5

1000 Mbit/s

100 km

Umgebungsbedingungen

Funktion

Beschreibung

Abmessungen (B x H x T)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50: 440 x 44 x 201 mm

SF220-24P, SG220-26P: 440 x 44 x 250 mm

SF220-48P, SG220-50P: 440 x 44 x 350 mm

Gewicht

SF220-24: 2,6 kg

SF220-24P: 3,64 kg

SF220-48: 2,98 kg

SF220-48P: 5,12 kg

SG220-26: 2,81 kg

SG220-26P: 3,7 kg

SG220-50: 3,3 kg

SG220-50P: 5,28 kg

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz, intern

Zertifizierung

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Kennzeichnung, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, C-Tick

Betriebstemperatur

0-50 °C

Lagertemperatur

-20 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Stromverbrauch

Modellname

Grüne Leistung (Modus)

Stromverbrauch des Systems

Stromverbrauch (mit PoE)

Wärmeabstrahlung (BTU/h)

SF220-24

EEE + Energieerkennung

110 V = 8,2 W

220 V = 9,2 W

K/A

28,0

SF220-24P

EEE + Energieerkennung

110 V = 19,9 W

220 V = 21,1 W

110 V = 191,5 W

220 V = 188,5 W

653,4

SF220-48

EEE + Energieerkennung

110 V = 13,2 W

220 V = 13,7 W

K/A

45,0

SF220-48P

EEE + Energieerkennung

110 V = 39,5 W

220 V = 39,7 W

110 V = 413 W

220 V = 405 W

1409,2

SG220-26

EEE + Energieerkennung

110 V = 18,9 W

220 V = 18,2 W

K/A

64,5

SG220-26P

EEE + Energieerkennung

110 V = 29,1 W

220 V = 30,7 W

110 V = 206,5 W

220 V = 200,7 W

704,6

SG220-50

EEE + Energieerkennung

110 V = 36,6 W

220 V = 39,9 W

K/A

124,9

SG220-50P

EEE + Energieerkennung

110 V = 59,4 W

220 V = 63,2 W

110 V = 426 W

220 V = 427 W

1453,6

Akustisches Geräusch und mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

Modellname

Lüfter (Nummer)

Akustisches Rauschen

MTBF bei 50 °C (Stunden)

SF220-24

Kein Lüfter

K/A

603.729

SF220-24P

2 Stk./6.300 U/min und Steuerung der Lüfterdrehzahl

<32°C = 26,4 dB

32°C-40°C = 38,6 dB

>40°C = 41,9 dB

445.488

SF220-48

Kein Lüfter

K/A

369.704

SF220-48P

4 Lüfter/9500 U/min und Geschwindigkeitssteuerung

< 32°C = 39 dB

32°C-40°C = 50,3 dB

>40°C = 52 dB

210.753

SG220-26

Kein Lüfter

K/A

342.867

SG220-26P

2 Stk./6.300 U/min und Steuerung der Lüfterdrehzahl

<32°C = 25,6 dB

32°C-40°C = 37,2 dB

>40°C = 41,5 dB

343.684

SG220-50

1 Stk./6300 U/min Keine Lüfterdrehzahl

40,3 dB

382.742

SG220-50P

4 Lüfter/9500 U/min und Geschwindigkeitssteuerung

<32°C=39,1 dB

32°C-40°C = 50,5 dB

>40°C = 52 dB

194.036