Ziel

Ziel dieses Artikels ist es, eine Liste der allgemeinen SNMPv3-Objektkennungen (OIDs) für die CBS350-Switches bereitzustellen.

Unterstützte Geräte

- CBS 350-Switches

Einleitung

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Internetstandardprotokoll zur Verwaltung von Geräten in IP-Netzwerken. Die SNMP-Meldungen werden verwendet, um Informationen über verwaltete Objekte zu überprüfen und weiterzugeben. SNMP verwendet Management Information Bases (MIBs), um verfügbare Objekte in einem hierarchischen oder strukturierten Namespace zu speichern, der Objektkennungen (OIDs) enthält. Eine OID identifiziert die Informationen in der MIB-Hierarchie, die über SNMP gelesen oder festgelegt werden können.

Die SNMP-Funktion Version 3 bietet sicheren Zugriff auf Geräte durch Authentifizierung und Verschlüsselung von Datenpaketen über das Netzwerk.

Dieser Artikel enthält eine Liste der allgemeinen SNMPv3-OIDs für CBS350-Switches.

SNMP OIDs

MIB-Objektname

OID

Werteliste

Beschreibung

sysBeschreibung

1.3.6.1.2.1.1.1.0

Anzeigezeichenfolge

Systembeschreibung

entPhysischeSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

Anzeigezeichenfolge

Die herstellerspezifische Softwarerevisionszeichenfolge für die physische Einheit.

entPhysischeSeriennummer

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

Anzeigezeichenfolge

Die herstellerspezifische Seriennummer-Zeichenfolge für die physische Einheit.

entPhysischerMfgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

Anzeigezeichenfolge

Der Name des Herstellers dieser physischen Komponente.

sysBetriebszeit

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Zeitstempel

Der Wert von sysUpTime.

rlCPUutilWhileLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 bis 100

Prozentsatz der CPU-Auslastung des Geräts in der letzten Sekunde

rlCPUutilWährendLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 bis 100

Prozentsatz der CPU-Auslastung des Geräts in der letzten Minute

rlCpuUtilWährendLetzte 5 Minuten

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 bis 100

Prozentsatz der CPU-Auslastung des Geräts während der letzten 5 Minuten.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorWert

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntitySensorWert

Aktueller Wert für den Sensor, der instrumentiert wird.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - Normal, 2 - Warnung

3 - Kritisch, 4 - Herunterfahren

5 - nicht vorhanden, 6 - nicht funktionsfähig

Der obligatorische Status des FAN 1, der instrumentiert wird.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - Normal, 2 - Warnung

3 - Kritisch, 4 - Herunterfahren

5 - nicht vorhanden, 6 - nicht funktionsfähig

Der obligatorische Status des FAN 2, der instrumentiert wird.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - Normal, 2 - Warnung

3 - Kritisch, 4 - Herunterfahren

5 - nicht vorhanden, 6 - nicht funktionsfähig

Der obligatorische Status des FAN 3, der instrumentiert wird.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - Normal, 2 - Warnung

3 - Kritisch, 4 - Herunterfahren

5 - nicht vorhanden, 6 - nicht funktionsfähig

Der obligatorische Status des FAN 4, der instrumentiert wird.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - Normal, 2 - Warnung

3 - Kritisch, 4 - Herunterfahren

5 - nicht vorhanden, 6 - nicht funktionsfähig

Der obligatorische Status des FAN 5, der instrumentiert wird.

Command

Der Befehl "SNMP get" lautet wie folgt:

SNMPget -v 3 -u BENUTZERNAME -a AUTH-METHODE -A "AUTH-PASSWORD" -x DATENSCHUTZMETHODE -X "PRIV-PASSWORT" -l authPriv SWITCH-IP-ADRESSE

Beispiel

Hier sehen Sie ein Beispiel für den Befehl "SNMP get".

Ergebnis

Hier sehen Sie den String-Return von CBS350-16XTS. Sie enthält die Firmware-Version, die Seriennummer, den Hersteller, die Systemlaufzeit, die CPU-Auslastung in der letzten Sekunde, die letzten 5 Minuten, die aktuelle Temperatur und den Lüfterstatus. Dieses CBS350-Modell verfügt über drei Lüfter, die den normalen Status anzeigen. Lüfter 4 und 5 sind nicht vorhanden.

Schlussfolgerung

Nun kennen Sie einige der gängigen SNMPv3 OIDs für die CBS350 Switches.