Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie HTTP- und HTTPS-Dienste auf den Switches der Serien 200, 220, 250, 300, 350 und 550 deaktiviert werden.

Unterstützte Geräte

- Serie 220

- Serie 250

- Serie 300

- Serie 350

- Serie 550

Einleitung

Wenn Sie die Web-Benutzeroberfläche deaktivieren und nur die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zum Verwalten des Switches im Netzwerk verwenden möchten, sind Sie an der richtigen Stelle. Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) können auf den Switches der Serien 220, 250, 300, 350 und 550 über die Webbenutzeroberfläche oder die CLI deaktiviert werden.

Nicht alle Switch-Modelle verfügen über einen Konsolen-Port für das Management. Bei Modellen ohne Konsolenport muss der Zugriff auf die Befehlszeile über SSH und/oder Telnet aktiviert werden.

Deaktivieren von HTTP und HTTPS über die Webbenutzeroberfläche

Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem Switch an, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben, und klicken Sie auf Anmelden.

Schritt 2

Navigieren Sie zu Sicherheit > TCP/UDP-Dienste.

Schritt 3

Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für HTTP-Service und HTTPS-Service.

Wenn Remote-Zugriff auf die Befehlszeile erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen neben SSH Service aktiviert ist.

Schritt 4

Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Der Webbrowser erhält keinen Zugriff mehr auf die Webbenutzeroberfläche, und die weitere Konfiguration muss über die CLI und SSH oder den Konsolen-Port erfolgen (sofern der Switch über einen solchen verfügt).

Schritt 5

Geben Sie zum Speichern der Konfiguration den folgenden Befehl über die CLI ein.

Switch# write

Schritt 6

Drücken Sie Y zur Bestätigung.

Datei [startup-config] überschreiben.... (J/N) [N] ?Y

Deaktivieren von HTTP/HTTPS über CLI

Schritt 1

Aktivieren Sie den SSH-Dienst, wenn Remote-Zugriff auf die Befehlszeile erforderlich ist und noch nicht aktiviert wurde. Geben Sie dazu Folgendes ein:

Switch(config)# ip ssh server

Schritt 2

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die HTTP- und HTTPS-Dienste zu deaktivieren.

Switch(config)# no ip http server

Switch(config)# no ip http secure-server

Schritt 3

Geben Sie zum Speichern der Konfiguration Folgendes ein:

Switch# write

Datei [startup-config] überschreiben.... (J/N) [N] ?Y

Schlussfolgerung

Sie haben nun gelernt, wie Sie HTTP/HTTPS auf Ihrem Switch über die Webbenutzeroberfläche und die CLI deaktivieren.