Ziel

Ziel dieses Artikels ist es, den Mini-USB-Konsolen-Port von Catalyst Switches der Serien 1000, 350 und 250 von Cisco zu entfernen.

Unterstützte Geräte

- Catalyst 1000

- CBS 350

- CBS 250

Einleitung

Ein Konsolen-Port wird verwendet, um lokal über eine serielle Verbindung auf die Kommandozeile zuzugreifen. Die CLI kann zur Konfiguration und Fehlerbehebung verwendet werden, insbesondere wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist.

Der Mini-USB-Konsolenport der Switches der Serien Catalyst 1000, Cisco Business 350 und Cisco Business 250 wurde entfernt. Der RJ45-Konsolenport ist davon nicht betroffen. Sie können weiterhin über ein RJ45-Konsolenkabel auf den Konsolenport des Switches zugreifen.

Inhalt

- Entfernen des Mini-USB-Ports

- Zutreffende Produkte

- Verwenden des Konsolenports auf der ursprünglichen Hardware

- Verwenden des Konsolenports auf der aktualisierten Hardware

- Weitere Möglichkeiten zur Verwaltung des Switches über Netzwerkverbindungen

- Support

Entfernen des Mini-USB-Ports

Die folgenden Bilder illustrieren die Veränderung.

Im ursprünglichen Design kann auf die Konsole entweder über einen RJ45- oder einen Mini-USB-Port zugegriffen werden. Beachten Sie die Ports über der blauen Linie, rot eingekreist. Der USB-Port befindet sich auf der linken Seite.

Nach der Änderung verbleibt nur der RJ-45-Konsolenport.

Zutreffende Produkte

Diese Änderung gilt für die folgenden Switch-Modelle der neuen Hardwareversion, beginnend mit der unten stehenden Version-ID (VID).

Die Produkt-ID (PID) bleibt für die neue Hardwareversion unverändert. Bei der Bestellung des Switches können Sie nicht auswählen, ob die ursprüngliche oder die neue Hardwareversion verwendet werden soll.

Serie

Modell

Starten von VID

Catalyst 1000

C1000-8T-2G-L

V02

C1000-8T-E-2G-L

C1000-8P-2G-L

C1000-8P-E-2G-L

C1000-8FP-2G-L

C1000-8FP-E-2G-L

C1000-16T-2G-L

C1000-16T-E-2G-L

C1000-16P-2G-L

C1000-16P-E-2G-L

C1000-16FP-2G-L

C1000-24T-4G-L

C1000-24PP-4G-L

C1000-24P-4G-L

C1000-24FP-4G-L

C1000-48T-4G-L

C1000-48PP-4G-L

C1000-48P-4G-L

C1000-48FP-4G-L

C1000-24T-4X-L

C1000-24P-4X-L

C1000-24FP-4X-L

C1000-48T-4X-L

C1000-48P-4X-L

C1000-48FP-4X-L

C1000FE-24T-4G-L

C1000FE-24P-4G-L

C1000FE-48T-4G-L

C1000FE-48P-4G-L

C1000-16T-2G-IN

C1000-16P-2G-IN

C1000-16FP-2G-IN

C1000-24T-4G-IN

C1000-24P-4G-IN

C1000-24T-4X-IN

Cisco Business Managed Switches der Serie 350

CBS 350-8T-E-2G

V03 für -NA/-AR/-BR

V05 für -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS 350-8P-2G

CBS 350-8P-E-2G

CBS 350-8FP-2G

CBS 350-8FP-E-2G

CBS 350-16T-2G

CBS 350-16T-E-2G

CBS 350-16P-2G

CBS 350-16P-E-2G

CBS 350-16FP-2G

CBS 350-24T-4G

CBS 350-24P-4G

CBS 350-24FP-4G

CBS 350-48T-4G

CBS 350-48P-4G

CBS 350-48FP-4G

CBS 350-24T-4X

CBS 350-24P-4X

CBS 350-24FP-4X

CBS 350-48T-4X

CBS 350-48P-4X

CBS 350-48FP-4X

Cisco Business Smart Switches der Serie 250

CBS 250-8T-E-2G

V03 für -NA/-AR/-BR

V05 für -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS 250-8PP-E-2G

CBS 250-8P-E-2G

CBS 250-8FP-E-2G

CBS 250-16T-2G

CBS 250-16P-2G

CBS 250-24T-4G

CBS 250-24PP-4G

CBS 250-24P-4G

CBS 250-24FP-4G

CBS 250-48T-4G

CBS 250-48PP-4G

CBS 250-48P-4G

CBS 250-24T-4X

CBS 250-24P-4X

CBS 250-24FP-4X

CBS 250-48T-4X

CBS 250-48P-4X

Verwenden des Konsolenports auf der ursprünglichen Hardware

Wenn Ihr Switch über einen Mini-USB-Konsolen-Port verfügt, wird er weiterhin unterstützt. Sie können den Mini-USB- oder den RJ45-Konsolenport für den Zugriff auf die Switch-Konsole verwenden. Es ist jeweils nur ein Port aktiv. Verwenden Sie das entsprechende Kabel für den Port, über den Sie auf die Konsole zugreifen möchten.

Verwenden des Konsolenports auf der aktualisierten Hardware

Ohne Mini-USB-Konsolenport kann weiterhin über den RJ45-Konsolenport auf die Switch-Konsole zugegriffen werden. Sie benötigen ein Konsolenkabel, um den Konsolenport mit Ihrem Computer zu verbinden. Üblicherweise hat das Konsolenkabel an einem Ende einen DB-9-Socket und am anderen Ende einen RJ-45-Stecker. Möglicherweise benötigen Sie einen seriellen USB-Adapter, wenn Ihr Computer keinen seriellen Anschluss hat.

Weitere Möglichkeiten zur Verwaltung des Switches über Netzwerkverbindungen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann über SSH oder Telnet auf die CLI zugegriffen werden.

Die Web-Benutzeroberfläche des Switches kann über einen Browser via HTTP oder HTTPS aufgerufen werden.

Support

Wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Änderung oder Problemen mit dem Konsolenport an den Cisco Support.

- Catalyst 1000

- CBS 350/CBS 250