Ziel

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration der SNMP-Ansichten (Simple Network Management Protocol) für den Cisco Business Switch der Serie 220.

Einleitung

SNMP ist ein Internetstandardprotokoll zur Verwaltung von Geräten in IP-Netzwerken. Die SNMP-Meldungen werden verwendet, um Informationen über verwaltete Objekte zu überprüfen und weiterzugeben. SNMP verwendet Management Information Bases (MIBs), um verfügbare Objekte in einem hierarchischen oder strukturierten Namespace zu speichern, der Objektkennungen (OIDs) enthält. Eine OID identifiziert die Informationen in der MIB-Hierarchie, die über SNMP gelesen oder festgelegt werden können.

SNMP-Ansichten sind eine Teilmenge von MIB-Objekten, die einer SNMP-Zugriffsgruppe zugewiesen werden können, um Schreib-, Lese- und Benachrichtigungsrechte von SNMP-Benutzern für MIB-Objektinformationen zu steuern. Eine Ansicht ist ein benutzerdefiniertes Label für eine Auflistung von MIB-Subbäumen. Jede Unterbaum-ID wird durch die OID der Root der relevanten Unterbäume definiert. Es können entweder bekannte Namen verwendet werden, um den Root des gewünschten Unterverzeichnisses festzulegen, oder es kann eine OID eingegeben werden.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- CBS 220-Serie (Datenblatt) | 2.0.1.5 (Aktuelle Version herunterladen)

SNMP-Ansichten auf dem Switch konfigurieren

SNMP-Ansicht hinzufügen

Schritt 1

Melden Sie sich an der Webbenutzeroberfläche (UI) Ihres Switches an.

Schritt 2

Wählen Sie SNMP > Views aus.

In der Ansichtstabelle werden folgende Informationen angezeigt:

- View Name - Der Name der Ansicht.

- Objekt-ID-Unterstruktur - Die Unterstruktur, die in die SNMP-Ansicht eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

- Objekt-ID-Unterbaumansicht - Zeigt an, ob der definierte Unterbaum in der ausgewählten SNMP-Ansicht eingeschlossen oder ausgeschlossen ist.

Schritt 3

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um neue Ansichten zu definieren.

Schritt 4

Geben Sie den Namen der neuen SNMP-Ansicht in das Feld View Name (Name anzeigen) ein. Die Zeichenbegrenzung für dieses Feld ist 32.

Schritt 5

Klicken Sie im Bereich Object ID Subtree (Objekt-ID-Unterstruktur) auf eines der folgenden Optionsfelder, das eine Methode zur Auswahl eines Knotens in der MIB-Struktur definiert, der in der neuen SNMP-Ansicht eingeschlossen oder ausgeschlossen ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Auswahl aus Liste - Ermöglicht Ihnen, den Knoten im MIB-Tree aus der verfügbaren Liste auszuwählen.

- Benutzerdefiniert - Ermöglicht es dem Benutzer, die Objektkennung einzugeben, die in der Liste Wählen aus nicht verfügbar ist. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die OID in das Feld Benutzerdefiniert ein, und fahren Sie dann mit Schritt 9 fort.

In diesem Beispiel wird Select from list ausgewählt.

Schritt 6

(Optional) Blättern Sie in der Liste nach unten, und wählen Sie einen OID-Unterbaum aus der Liste aus.

Schritt 7

(Optional) Verwenden Sie den Pfeil Nach oben, um zur Ebene des übergeordneten Knotens und der gleichgeordneten Elemente des ausgewählten Knotens zu gehen, und klicken Sie auf den Pfeil Nach unten, um zur Ebene der untergeordneten Elemente des ausgewählten Knotens abzurufen.

Schritt 8

(Optional) Wählen Sie ein Kind aus der Liste aus. Wenn Sie in Schritt 7 die Schaltfläche Nach oben auswählen, wählen Sie stattdessen das übergeordnete Element aus.

Schritt 9

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen In Ansicht einschließen. Ist diese Einstellung markiert, werden die ausgewählten MIBs in der Ansicht angezeigt, andernfalls werden sie ausgeschlossen.

Schritt 10

Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen.

Schritt 11

(Optional) Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Sie haben jetzt erfolgreich eine neue SNMP-Ansicht in die Ansichtstabelle Ihres Switches eingefügt.

Löschen einer SNMP-Ansicht

Schritt 1

Aktivieren Sie in der Ansicht Tabelle das Kontrollkästchen der Ansicht, die Sie löschen möchten.

Schritt 2

Klicken Sie auf Löschen.

Schritt 3

(Optional) Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Sie haben nun erfolgreich eine SNMP-Ansicht aus der Ansichtstabelle Ihres Cisco Business Switches der Serie 220 gelöscht.

Schlussfolgerung

Das war's! Sie haben nun gelernt, wie Sie SNMP-Ansichten zu Ihrem Switch der Serie CBS 220 hinzufügen oder daraus löschen.