Ziel

Das Simple Network Time Protocol (SNTP) synchronisiert dynamisch die Uhrzeit des Netzwerkgeräts mit dem SNTP-Server. Die Systemzeit des Switches kann über den SNTP-Server eingestellt werden. Der SNTP-Multicast- oder Anycast-Client-Modus muss auf dem Switch aktiviert werden. Der Switch unterstützt beide Modi gleichzeitig aktiv und wählt die beste Zeit aus, die von einem SNTP-Server empfangen wird, der der Referenzuhr am nächsten liegt.

In diesem Dokument wird erläutert, wie der Switch die Systemzeit von einem SNTP-Server empfängt.

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- CBS 250 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS 350 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Konfigurieren des Simple Network Time Protocol (SNTP)

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an.

Schritt 2

Ändern Sie den Anzeigemodus in Erweitert.

Schritt 3

Wählen Sie Administration aus.

Schritt 3: Wählen Sie Time Settings > SNTP Multicast/Anycast aus.

Schritt 4

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, mit denen der Switch die Systemzeit empfangen soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

- SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) - Mit dieser Option können die SNTP-Server IPv4-Multicast-Übertragungen in Systemzeit von einem beliebigen SNTP-Server im Subnetz empfangen.

- SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) - Dieser Modus ermöglicht dem/den SNTP-Server(n), IPv6-Multicast-Übertragungen in Systemzeit von einem beliebigen SNTP-Server im Subnetz zu empfangen.

- SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) - Dieser Modus ermöglicht dem Switch das Senden von SNTP IPv4-Synchronisierungspaketen, die Informationen zur Systemzeit anfordern. Die Pakete werden an alle SNTP-Server im Subnetz übertragen.

- SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) - Dieser Modus ermöglicht dem Switch das Senden von IPv6-Synchronisierungspaketen, die Zeitinformationen anfordern. Die Pakete werden an alle SNTP-Server im Subnetz übertragen.

Schritt 5

Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Schritt 6

Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Sie sollten jetzt die SNTP-Einstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.