Über Web-Benutzeroberfläche Über CLI

Ziel

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) wird hauptsächlich verwendet, um Gruppen zwischen den Hosts zu bilden, unabhängig davon, wo sich die Hosts befinden. So verbessert ein VLAN mithilfe der Gruppenerstellung zwischen den Hosts die Sicherheit. Einer der häufigsten Gründe für die Einrichtung eines VLAN besteht darin, ein VLAN für Sprache und ein separates VLAN für Daten einzurichten. Dadurch werden die Pakete für beide Datentypen weitergeleitet, obwohl dasselbe Netzwerk verwendet wird.

Dieser Artikel definiert verschiedene Protokollgruppen und hilft auch, eine neue protokollbasierte Gruppe hinzuzufügen. Mit diesen Einstellungen können protokollbasierte Gruppen definiert und an einen Port gebunden werden. Daher wird jedes Paket, das von den Protokollgruppen ausgeht, dem konfigurierten VLAN auf der Seite zugewiesen.

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- CBS 350 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Erstellen eines VLANs

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie im Dropdown-Menü "Anzeigemodus" oben rechts die Option Erweitert aus.

Schritt 2

Klicken Sie auf VLAN Management.

Schritt 3

Blättern Sie nach unten, und wählen Sie VLAN Groups > Protocol-Based Groups (VLAN-Gruppen > protokollbasierte Gruppen) aus.

Schritt 4

Klicken Sie in der Tabelle Protocol-Based Group (Protokoll-basierte Gruppe) auf das Hinzufügen, um eine protokollbasierte Gruppe zu erstellen.

Schritt 5

Wählen Sie eine Optionsschaltfläche im Bereich Kapselung für den Protokolltyp aus, den Sie verwenden möchten.

- Ethernet V2 - Dieser Parameter bezieht sich auf das Datenpaket auf einer Ethernet-Verbindung.

- LLC-SNAP (RFC1042) - Dieser Parameter bezieht sich auf Logical Link Control with Sub-Network Access Protocol (LLC-SNAP). Diese Protokolle arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Daten effektiv im Netzwerk übertragen werden.

- LLC: Dieser Parameter bezieht sich auf Logical Link Control (LLC). Es ist die Unterschicht der Sicherungsschicht, die als Schnittstelle zwischen der Unterschicht der Medienzugriffskontrolle und der Netzwerkschicht fungiert.

Wenn Sie Ethernet V2 ausgewählt haben, fahren Sie mit diesem Schritt fort. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ethernet Type" (Ethernet-Typ) einen Ethernet-Typ aus, um anzugeben, welches Protokoll in die Nutzlast eines Ethernet-Frames eingekapselt wird. Folgende Optionen sind verfügbar:

- IP (0x0800) - Ein Ethernet-V2-Frame mit einem IPv4-Paket.

- IPX (0x8137-0x8138) - Ein Ethernet-V2-Frame mit Internetwork Packet Exchange (IPX).

- IPv6 (0x86DD) - Ein Ethernet-V2-Frame mit einem IPv6-Paket.

- ARP (0x0806) - Ein Ethernet-V2-Frame mit ARP-Paket (Address Resolution Protocol).

- User Defined (Benutzerdefiniert): Ein Administrator kann einen Protokollwert und eine Gruppen-ID in die entsprechenden Felder eingeben.

Schritt 6

Wenn Sie LLC-SNAP (RFC1042) oder LLC ausgewählt haben, fahren Sie mit diesem Schritt fort. Geben Sie im Feld Protokollwert den Protokollwert ein. Der Bereich liegt zwischen 0x0600 und 0xFFFF.

Geben Sie im Feld Gruppen-ID die Gruppen-ID des Protokolls ein. Sie können eine Nummer zwischen 1 und 2147483647 zuweisen.

Schritt 7

Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Schritt 8

Klicken Sie auf das Speichersymbol oben rechts auf dem Bildschirm. Dadurch werden die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei gespeichert.

Sie haben nun erfolgreich ein protokollbasiertes Gruppen-VLAN konfiguriert.