Über Web-Benutzeroberfläche Über CLI

Ziel

Die Firmware ist das Programm, das den Betrieb und die Funktionalität des Switches steuert. Es ist die Kombination von Software und Hardware, in der Programmcode und Daten gespeichert sind, damit das Gerät funktioniert.

Durch die Aktualisierung der Firmware wird die Leistung des Geräts verbessert, wodurch mehr Sicherheit, neue Funktionen und Fehlerbehebungen möglich sind. Dieser Prozess ist auch erforderlich, wenn Sie auf Folgendes stoßen:

- Häufige Trennung des Netzwerks oder unterbrochene Verbindung über den Switch

- Langsame Verbindung

Dieses Dokument soll Ihnen zeigen, wie Sie die Firmware auf Ihrem Switch aktualisieren.

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- CBS 250 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS 350 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Sichern Sie Ihre Konfiguration vor dem Aktualisieren der Firmware. Navigieren Sie dazu im Menü Administration > File Management > File Operations (Verwaltung > Dateiverwaltung > Dateivorgänge). Laden Sie eine Kopie der aktuellen Konfiguration auf Ihren PC herunter. Es wird nicht empfohlen, ein Firmware-Upgrade Ihres Geräts remote durchzuführen.

Aktualisieren der Firmware auf dem Switch

Firmware aktualisieren

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die neueste Firmware Ihres Switches von dem entsprechenden Link oben herunterladen. Alternativ können Sie die Schritte unter Firmware-Download und -Upgrade auf jedem Gerät ausführen. Wenn Sie die Firmware mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aktualisieren möchten, wählen Sie die Umschalttaste oben aus..

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations aus.

Schritt 2

Auf der Seite Dateioperationen:

- Klicken Sie auf das Optionsfeld Update Firmware (Firmware aktualisieren) als Operationstyp.

- Klicken Sie auf das Optionsfeld HTTP/HTTPS als Kopiermethode.

- Klicken Sie als Dateiname auf Datei auswählen und suchen Sie die zuvor von Ihrem Computer heruntergeladene Firmware-Datei.

Wählen Sie USB aus, wenn Sie die Firmware über ein USB-Flash-Laufwerk auf den Switch übertragen möchten.

Schritt 3

Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Schritt 4

Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Switch neu starten

Damit die aktualisierte Firmware-Version angewendet werden kann, muss der Switch neu gestartet werden.

Schritt 1

Wählen Sie Administration > Reboot aus.

Schritt 2

Geben Sie auf dieser Seite Folgendes ein:

- Stellen Sie sicher, dass die Standardeinstellung "Immediate" ausgewählt ist.

- (Optional) Aktivieren Sie bei Bedarf die Kontrollkästchen Wiederherstellen auf die Werkseinstellungen oder Löschen der Startkonfigurationsdatei. Bei Auswahl einer der beiden Optionen wird der Switch im Wesentlichen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, da sowohl die aktuelle Konfiguration als auch die Startkonfiguration beim Neustart gelöscht werden.

- Klicken Sie auf Neustart.

Der Switch wird dann neu gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Überprüfen der neuen Firmware

So überprüfen Sie, ob die neue Firmware erfolgreich aktualisiert wurde:

Schritt 1

Wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations aus.

Schritt 2

Überprüfen Sie im Bereich "Active Firmware Version", ob die aktualisierte Firmware erfolgreich auf den Switch hochgeladen wurde.

Gute Arbeit! Sie sollten jetzt die Firmware Ihres Switches erfolgreich aktualisiert haben.

Sie suchen weitere Artikel zu Ihrem CBS250 oder CBS350 Switch? Weitere Informationen finden Sie unter den unten stehenden Links!

SNMP-Einstellungen             SNMP-Ansichten             SNMP-Gruppen             DHCP-Image-Upgrade             Kennwortstärke             TCP- und UDP-Einstellungen             Kanal-Sicherheit             Zeiteinstellungen             SmartPort Best Practices             Fehlerbehebung: Keine IP-Adresse             Fehlerbehebung bei Smartports             Fehlerbehebung beim Flapping der Verbindung             Erstellen von VLANs