Ziel

Multicast ist der Name des Prozesses, wenn eine Quelle eine Nachricht an viele Ziele sendet. Die Nachricht, die die Quelle sendet, wird als Multicast-Stream bezeichnet. Ziele im selben Virtual Local Area Network (VLAN) wie die Quelle können frei gewählt werden, wenn sie den Multicast-Stream empfangen möchten. Auf der Seite "Multicast Forward All" (Alle Multicast-Weiterleitungen) können Sie auswählen, welche Schnittstellen Multicast-Streams in welchen VLANs empfangen. In diesem Artikel wird erläutert, wie die Multicast-Einstellungen von Schnittstellen auf einem Cisco Switch der Serie Business 250 oder 350 konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte | Softwareversion

- CBS 250 (Datenblatt) | 3,0 0

- CBS 350 (Datenblatt) | 3,0 0

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3,0 0

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3,0 0

Bridge-Multicast-Filterung aktivieren

Die Bridge-Multicast-Filterung muss auf der Seite Multicast-Eigenschaften aktiviert sein, bevor Sie Multicast-Einstellungen konfigurieren können.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast > Properties aus. Die Seite Eigenschaften wird geöffnet.

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld Bridge Multicast Filtering Status (Multicast-Filterungsstatus Bridge-Feld).

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

Konfigurieren von Multicast Forward All für Ports oder Lag

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast > Forward All (Multicast > Alle weiterleiten).

Die Seite Alle weiterleiten wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste VLAN ID equals to (VLAN-ID entspricht der Dropdown-Liste) ein VLAN aus, aus dem Multicast-Streams akzeptiert werden können.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Interface Type (Schnittstellentyp) einen Schnittstellentyp aus, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.

Schritt 4: Klicken Sie auf Es werden das entsprechende VLAN und der Schnittstellentyp angezeigt.Los.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld unter der Schnittstelle, das der Methode entspricht, die der Behandlung von Multicast-Streams durch die Schnittstelle entspricht.

- Statisch - Die Schnittstelle empfängt alle Multicast-Streams vom angegebenen VLAN.

- Verboten - Schnittstelle kann keine Multicast-Streams empfangen.

- Keine - Schnittstelle ist kein Forward All-Port.

Schritt 6: Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern, oder auf Cancel (Abbrechen), um die Änderungen rückgängig zu machen.

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.