Über Web-Benutzeroberfläche Über CLI

Ziel

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Stack-Einstellungen auf dem Cisco Business Switch der Serie 350.

Einleitung

Durch das Stacking können Sie Ihre Netzwerkkapazität erweitern, ohne die Verwaltung mehrerer Geräte zu erschweren. Stackte Switches werden dann gemeinsam als ein einziges logisches Gerät verwaltet. In einigen Fällen können Stack-Ports Mitglieder eines Stacks von Link Aggregation Groups (LAGs) werden, die die Bandbreite der Stack-Schnittstellen erhöhen.

Wenn Sie mit den unten verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, lesen Sie Cisco Business: Glossar neuer Begriffe.

Weitere Details zum Stacking finden Sie in folgendem Artikel: Was ist Stacking?

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- CBS 350 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Für bestimmte Modelle, die in dieser Serie gestapelt werden können, überprüfen Sie den CBS350-Modellvergleich.

In der Stack-Topologie wird angezeigt, ob die Topologie des Stacks "Chain" oder "Ring" ist. In diesem Beispiel ist die Topologie Chain.

Der Stack Active Switch zeigt die Einheit-ID der aktiven Einheit des Stacks an. In diesem Beispiel ist der zu konfigurierende Switch (Einheit 1) der aktive Switch des Stacks.

Schritt 3: Klicken Sie auf mindestens zwei Ports, um sie als Stacking-Ports zu konfigurieren. Schließen Sie den Port an, der mit dem anderen Switch verbunden ist.

In diesem Beispiel werden XG3 und XG4 ausgewählt.

Schritt 4: Wählen Sie eine Einheit-ID aus der Dropdown-Liste aus, oder wählen Sie Auto (Automatisch) aus, damit die Einheit-ID vom System zugewiesen wird.

In diesem Beispiel wird 1 ausgewählt.

Die Unit x Stack Connection Speed zeigt die Geschwindigkeit der Stack-Verbindung an.

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen und Neustart.

Schritt 6: Klicken Sie nach der Aufforderung durch die Popup-Meldung auf OK. Die Einstellungen werden in die aktuelle Konfigurationsdatei kopiert, und der Stapel wird neu gestartet.

Schritt 7: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an.

Sie müssen ein neues Kennwort konfigurieren, um Ihr Netzwerk besser zu schützen.

Schritt 8: Wählen Sie Administration > Stack Management aus. Der Switch muss die konfigurierten Einstellungen auf dem aktiven Switch anzeigen.

Sie haben jetzt die Stack-Einstellungen Ihrer aktiven Einheit konfiguriert.

Konfigurieren der Stack-Einstellungen auf dem Standby- oder Member-Switch

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann Administration > Stack Management aus.

Alternativ können Sie auf der Seite "Getting Started" unter "Initial Setup" auf die Option Stack verwalten klicken.

Schritt 2: Klicken Sie auf eine Option für den Stack-Modus. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Natives Stacking - Der Switch ist Teil eines Stacks, in dem alle Einheiten vom gleichen Typ sind.

- Hybrid Stacking - Der Switch ist Teil eines Stacks, der aus verschiedenen Arten von CBS 350-Geräten bestehen kann.

Sie sind sich nicht sicher, welcher Modus Sie wählen sollten? Sie können das Stacking Mode Selector Tool verwenden, um dies herauszufinden.

In diesem Beispiel wird Hybrid Stacking ausgewählt.

In der Stack-Topologie wird angezeigt, ob die Topologie des Stacks "Chain" oder "Ring" ist.

Das Stack Active-Steuerelement zeigt die Einheit-ID der aktiven Einheit des Stacks an.

Schritt 3: Klicken Sie auf mindestens zwei Ports, um sie als Stacking-Ports zu konfigurieren. Schließen Sie den Port an, der mit dem anderen Switch verbunden ist.

In diesem Beispiel werden XG3 und XG4 ausgewählt.

Schritt 4: Wählen Sie eine Einheit-ID aus der Dropdown-Liste aus, oder wählen Sie Auto (Automatisch) aus, damit die Einheit-ID vom System zugewiesen wird.

In diesem Beispiel wird Auto ausgewählt.

Die Unit x Stack Connection Speed zeigt die Geschwindigkeit der Stack-Verbindung an.

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen und Neustart.

Schritt 6: Klicken Sie nach der Aufforderung durch die Popup-Meldung auf OK.

Der Switch wird neu gestartet und wendet die Konfigurationseinstellungen an.

Schritt 7: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres aktiven Switches an, und wählen Sie dann Administration > Stack Management aus.

Auf der Seite "Stack Management" (Stapelverwaltung) sollten die Einstellungen des aktiven und Standy-Switches angezeigt werden.

Schritt 8: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, um die Mitgliedseinheiten zu konfigurieren.

Sie haben jetzt die Stack-Einstellungen für Ihre Cisco Business Switches der Serie 350 konfiguriert.

Sie suchen weitere Artikel zu Ihrem CBS350 Switch? Weitere Informationen finden Sie unter den unten stehenden Links.

IP-Adresseinstellungen             Stacking-Modus-Auswahlhilfe             Stacking-Richtlinien             SSH-Benutzerauthentifizierung             SSH-Serverauthentifizierung             Kennwortwiederherstellung             Zugriff auf CLI mit PuTTY             Erstellen von VLANs             Switch zurücksetzen