Ziel

Ziel dieses Artikels ist die Konfiguration der Dying Gasp-Funktion in Catalyst 1300-Switches über die Kommandozeile (CLI).

Unterstützte Geräte | Software-Version

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

Einleitung

Dying Gasp ist eine Funktion, die nur auf Switches der Catalyst 1300-Serie verfügbar ist und einen Mechanismus bereitstellt, um Überwachungssysteme darüber zu informieren, dass das Gerät einen unerwarteten Stromverlust erfährt, bevor die Verbindung unterbrochen wird. Bei einem Stromausfall verzögert ein Hardwarekondensator das Herunterfahren des Geräts für kurze Zeit. Während dieser Zeit sendet das Gerät Dying Gasp-Meldungen über konfigurierte Syslog-Server oder SNMP-Benachrichtigungsempfänger, mit denen die Ursache des Problems identifiziert und eine Fehlerbehebung durchgeführt werden kann.

Dying Gasp kann mithilfe einfacher Befehle über die CLI konfiguriert werden. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Dying Gasp mit CLI konfigurieren

Schritt 1

Geben Sie config terminal ein, um die globale Konfiguration des Switches einzugeben.

Switch# configure terminal

Schritt 2

Um Dying Gasp zu aktivieren, geben Sie ying-gasp enable <Methode1> [Methode2] ein. Die erste angegebene Methode ist die Primary Dying Gasp-Methode.

switch (config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

In diesem Beispiel erfolgt die primäre Dying Gasp-Methode durch Syslog-Protokollierung.

Schritt 3

Sie können Dying Gasp deaktivieren, indem Sie no Dying-Gasp enable eingeben.

Switch# no dying-gasp enable

Schritt 4

Um die Dying Gasp-Konfiguration anzuzeigen, geben Sie show ying-gasp packages from enable mode ein.

Switch# show dying-gasp status

Schritt 5

Um mehr darüber zu erfahren, wohin Dying Gasp die Dying Gasp Pakete senden wird, geben Sie show Dying Gasp Packets ein. Hier sehen Sie die konfigurierten Syslog-Server/SNMP-Server und die zu verwendenden Schnittstellen.

Switch# show dying-gasp packets

In diesem Beispiel wurde ein Syslog-Server unter 172.16.1.182 konfiguriert, aber kein SNMP-Server.

Schlussfolgerung

Jetzt sind Sie bereit! Wenn Dying Gasp auf Ihrem Catalyst 1300-Switch konfiguriert ist, können Sie über Probleme mit Stromausfällen im Gerät informiert werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Catalyst Switches der Serie 1300.

- Gründe für ein Upgrade auf Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 oder 1300 - Funktionsvergleich

- Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 - Informationen auf einen Blick

Weitere Konfigurationen und Funktionen finden Sie im Catalyst Series Administration Guide.