Ziel

Universal Plug and Play (UPnP) ist ein Satz von Netzwerkprotokollen, mit denen sich Geräte im Netzwerk erkennen können. Die erkannten Geräte können dann Netzwerkservices für Datenfreigabe, Kommunikation und Unterhaltung einrichten.

In diesem Dokument wird die Konfiguration von UPnP auf RV016-, RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern erläutert.

Anwendbare Geräte

RV016

RV042

RV042G

RV082

Softwareversion

· v4.2.2.08

UPnP-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > UPnP aus. Die Seite UPnP wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld Ja, um die UPnP-Funktion zu aktivieren.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Service den entsprechenden Service und den vordefinierten Port des Service aus, den Sie für das UPnP-Gerät beantragen möchten.

Hinweis: Wenn der gewünschte Service nicht verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Servicemanagement.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Name oder IP-Adresse die IP-Adresse oder den Namen des UPnP-Geräts ein.

Schritt 5: Um diese Funktion für die entsprechende IP-Adresse zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.

Schritt 6: Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen. Der neue Eintrag wird in der Liste angezeigt.

Schritt 7: (Optional) Um einen Eintrag aus der UPnP-Liste zu bearbeiten, wählen Sie den Eintrag aus der Liste aus, den Sie bearbeiten möchten, bearbeiten die erforderlichen Informationen und klicken auf Aktualisieren.

Schritt 8: (Optional) Um einen Eintrag aus der UPnP-Liste zu löschen, wählen Sie den Eintrag aus der Liste aus, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Schritt 10: Klicken Sie auf Ansicht, um die UPnP-Weiterleitungstabelle anzuzeigen. Das Fenster Liste der UPnP-Weiterleitungstabellen wird geöffnet:

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

· Dienstname - Stellt den Dienstnamen dar.

· Protokoll - Stellt das für den Dienst verwendete Protokoll dar.

Durchwahl Port - Stellt den externen Port für den Dienst dar.

· Internal Port (Interner Port): Stellt den internen Port für den Dienst dar.

· IP-Adresse - Stellt die IP-Adresse des UPnP-Geräts dar.

· Aktivieren - Stellt dar, ob UPnP aktiviert oder deaktiviert ist.

Service-Management

Im Abschnitt Service Management wird ein neuer Service für die UPnP-Konfiguration erstellt.

Schritt 1: Klicken Sie auf Service Management.

Das Fenster Service Management (Dienstverwaltung) wird angezeigt:

Schritt 2: Geben Sie im Feld Dienstname einen Dienstnamen ein.

Schritt 3: Wählen Sie den entsprechenden Protokolltyp aus der Dropdown-Liste Protocol (Protokoll) aus.

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

· TCP (Transmission Control Protocol) - Transportschichtprotokoll, das von Anwendungen verwendet wird, die eine garantierte Bereitstellung erfordern.

· UDP (User Datagram Protocol) - Verwendet Datagram-Sockets, um die Kommunikation zwischen Host und Host herzustellen.

Schritt 4: Geben Sie den externen Port im Feld Externer Port ein.

Hinweis: Wenn der erstellte Service über eine Standard-Portnummer verfügt, muss diese Nummer als externe Portnummer verwendet werden.

Schritt 5: Geben Sie den internen Port im Feld Interner Port ein.

Hinweis: Die Nummer des externen Ports kann verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen können jedoch auch andere Portnummern verwendet werden.

Schritt 6: Klicken Sie in der Liste auf Hinzufügen. Der Dienst wird im Feld "Service" angezeigt.

Schritt 7: (Optional) Um einen Dienst zu löschen, wählen Sie den Service aus, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.

Schritt 8: (Optional) Um einen Dienst zu bearbeiten, wählen Sie den Dienst aus, den Sie aktualisieren möchten, bearbeiten die erforderlichen Informationen und klicken Sie auf Aktualisieren.

Schritt 9: Klicken Sie auf OK. Dadurch wird das Fenster geschlossen, und Sie gelangen wieder zur UPnP-Seite.