Identifiziertes Datum

20. Dezember 2016

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

RV320

1.3.2.02

Beschreibung des Problems

Der Durchsatz des RV320 ist langsamer als erwartet über den Internet Service Provider (ISP), Optimum Online. Bei einer Internetverbindung mit 100 Mbit/s ISP ist die Geschwindigkeit nur 30 Mbit/s niedrig. Das verwendete Modem ist ein Cisco DPQ3925.

Aktueller Status

Ein Durchsatz von bis zu 70 Mbit/s wird erreicht, wenn das WAN auf 100 Half Duplex (Halbduplex) eingestellt ist, und ein Durchsatz von etwa 7 bis 8 Mbit/s, wenn das WAN auf 100 Vollduplex festgelegt ist. Es wurden Debugdateien gesammelt, aber Entwickler konnten das Problem nicht reproduzieren, da sie bei der gleichen Konfiguration wie die Netzwerkumgebung volle Geschwindigkeiten sahen. Auf dieses Problem wird in Zukunft verwiesen.