Zusammenfassung

RV320 friert gelegentlich ein. Das Gerät muss neu gestartet werden, um sich vom Einfrieren zu erholen.

Identifiziertes Datum

15. April 2016

Auflösungsdatum

10. Mai 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

Problembeschreibung

RV320 friert gelegentlich ein. Das Local Area Network (LAN) kann bei Auftreten des Problems nicht erreicht werden. Das Gerät muss neu gestartet werden, um sich vom Einfrieren zu erholen.

Auflösung

Durch die Veröffentlichung der Version 1.3.2.02ts-4a wurde das Problem behoben.