Ziel

IPv6 (Internet Protocol Version 6) Transition unterstützt Hosts, die zu IPv6-Netzwerken gehören, bei der Kommunikation über ein anderes IPv4 (Internet Protocol Version 4)-Netzwerk. Der IPv6-Übergang wird in der Regel durch Kapselung der IPv6-Pakete innerhalb des IPv4-Headers erreicht. VPN-Router verwenden einen 6to4-Mechanismus für den Übergang zu IPv6. Dieser Mechanismus verbindet das interne IPv6-Netzwerk über ein IPv4-Internet oder -Netzwerk mit dem Ziel-IPv6-Netzwerk. Dieser Mechanismus umfasst die Umwandlung des IPv6-Adressen-Präfix durch Anhängen von 2002 mit dem hexadezimalen Format von IPv4-Adressen. Anschließend werden die IPv6-Pakete in IPv4-Header gekapselt und über ein IPv4-Internet oder -Netzwerk gesendet. In diesem Dokument wird die Konfiguration des IPv6-Übergangs auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV042G und RV082 erläutert.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.1.02

Konfiguration des IPv6-Übergangs

Hinweis: Vor der Konfiguration von IPv6 Transition müssen Sie den IP-Modus in Dual-Stack IP ändern, andernfalls wird ein Fehlermeldungsfenster angezeigt, das den Pfad zum Ändern des Dual-Stack anzeigt. Weitere Informationen zur Konfiguration von Dual-Stack für IPv6 finden Sie im Artikel Konfiguration von erweitertem IPv6-Routing auf RV016-, RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern.

Schritt 1:Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > IPv6 Transition aus. Die Seite IPv6 Transition wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable 6to4 Tunnel (6to4-Tunnel aktivieren), um den 6to4-IPv6-Übergang zu aktivieren. Es erstellt einen Tunnel für den Austausch von IPv6-Paketadressen wie IPv4-Paketadressen.

Hinweis: IPv6 Transition ist standardmäßig aktiviert.

Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um alle Änderungen an den Einstellungen rückgängig zu machen.