Identifiziertes Datum

25. Mai 2017

Auflösungsdatum

–

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

RV130 W

1.0.3.22

Problembeschreibung

Wenn eine Zugriffskontrollliste (ACL) zulassen konfiguriert wurde, um Datenverkehr von einem bestimmten Host oder Netzwerk zuzulassen, und dann eine Block-ACL konfiguriert wird, verweigert die Zugriffskontrollliste den Datenverkehr, der zugelassen werden soll.

Aktueller Status

Die Beta-Software Version 1.0.3.25 hat dieses Problem behoben, und die öffentliche Firmware wird in der nächsten offiziellen Firmware-Version von RV130W veröffentlicht.