Besonderer Hinweis: Lizenzierungsstruktur - Firmware-Versionen 1.0.3.15 und höher. Für AnyConnect wird künftig nur noch Client-Lizenzen berechnet.

Weitere Informationen zur AnyConnect-Lizenzierung für Router der Serie RV340 finden Sie im Artikel AnyConnect Licensing for the RV340 Series Routers.

Einführung

Der RV340W Dual-WAN Gigabit-VPN-Router mit Wireless ist Teil der Serie RV34x und das Wireless-Gegenstück des Routers RV340. Es ist benutzerfreundlich, flexibel, leistungsstark und langlebig und eignet sich somit hervorragend für kleine Unternehmen. Mit mehreren zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet die RV340W hochsichere kabelgebundene und Wireless-Breitbandverbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

In diesem Artikel werden die Produktspezifikationen des RV340W Dual-WAN Gigabit-VPN-Routers mit Wireless vorgestellt.

Hinweis: Weitere Informationen zum RV340W Dual-WAN Gigabit-VPN-Router mit Wireless erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802 1.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1 723)

Betriebssystem

Linux

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Ports

LAN, WAN, USB, Konsole

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

4 RJ-45 10/100/1000-Ethernet

2 WAN

2 USB-Ports

1 Konsole

Tasten

Reset-Taste, Wi-Fi-Taste

Switch

Netzschalter

Physische Sicherheit

Kensington

Ja

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Beschreibungen

VLAN-Unterstützung

Ja; Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy (Domain Name System)

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Nummer der VLANs

1 Management-VLAN (im Bereich von 1-4096), bis zu 32 VLANs

802.1X-Komponente

Ja

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

NAT

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6to4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCP v6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port Forwarding and Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

- SYN Flood

- Echo-Sturm

- ICMP-Flood

- UDP Flood

- TCP Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert schädliche Websites

Content-Filter

Statische URL-Blockierung oder Schlüsselwortblockierung

Anwendungskontrolle

Ja

VPN

Spezifikationen

Beschreibung

IPSec

50 gleichzeitige Verbindungen (beliebige Kombination aus Remote-Zugriff und Site-to-Site), Durchsatz von bis zu 650 Mbit/s

IPSec-Remote-Zugriff

Ja

L2TP über IPSec

Ja

GRE über IPSec

Ja

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

2 Tunnel enthalten. Max. 50 Tunnel mit optionalen Router-Lizenzen. Durchsatz bis zu 33 Mbit/s

PPTP

25 Verbindungen, Durchsatz von bis zu 100 Mbit/s

Telearbeiter-Modus (Cisco IPSec VPN)

Der Router fungiert als Client für die Verbindung mit einem zentralen VPN-Gateway im Telearbeitermodus.

VPN-Passthrough

IPSec, PPTP, L2TP

Konfiguration

Spezifikationen

Beschreibung

Web-Benutzeroberfläche

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Befehlszeile mit SSH

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokal, Remote Syslog E-Mail-Benachrichtigungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung, Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Systemzeit

Unterstützt NTP, manuelle Eingabe von Tageslicht-Einsparungen

Sprachen

GUI unterstützt Englisch

Wireless

Spezifikationen

Beschreibung

Funk- und Modulationsart

Dual Radio, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

4 x 4 MIMO mit 2 Signalströmen bei 5 GHz

3x3 MIMO mit 2 Signalströmen bei 2,4 GHz

20-, 40- und 80-MHz-Kanäle für 802.11ac

20 und 40 MHz für 802.11n

PHY-Datenrate bis zu 2,7 Gbit/s:

- 2,4 GHz: 450 Mbit/s (64-QAM), 600 Mbit/s (256-QAM)

- 5 GHz: 1,7 Gbit/s (256-QAM), 2,1 Gbit/s (1024-QAM)

802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS)

Betriebskanäle

11 Nordamerika, 13 in den meisten Ländern Europas, automatische Kanalauswahl

Wireless-Isolierung

Wireless-Isolierung zwischen Clients

Externe Antennen

4

Antennengewinn in dBi

2,4 GHz: 3 dBi pro Antenne

5 GHz: 5 dBi pro Antenne

Empfangsempfindlichkeit

2,4 GHz:

-802.11b: -82 dBm bei 11 Mbit/s,

-802.11g: -71 dBm bei 54 Mbit/s,

802.11n (HT20): -69 dBm bei MCS7,

HT20, -65 dBm bei mcs15, HT40

5 GHz:

-802.11ac (VHT20): -59 dBm bei MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 dBm bei MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 dBm bei MCS9

Radiofrequenz

Dual-Band, funktioniert mit 2,4 GHz und 5 GHz

Aktive WLAN-Clients

Unterstützung von bis zu 50 Clients gleichzeitig

Mehrere SSIDs

Unterstützt mehrere Service Set Identifiers (SSIDs), bis zu 8 separate virtuelle Netzwerke, 4 pro Funkmodul

Wireless-VLAN-Karte

Unterstützt Zuordnung von SSID zu VLANs mit Wireless-Client-Isolierung

WLAN-Sicherheit

Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Wi-Fi Multimedia (WMM)

WMM, WMM Power Save (WMM-PS)

Umgebungsbedingungen

Spezifikationen

Beschreibung

Stromversorgung

12 V 1,5 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

0 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 90 %, nicht kondensierend