Ziel

Eine IP-Adressgruppe (Internet Protocol) ist eine Funktion des Routers der Serie RV34x, mit der ein Administrator IP-Adressen basierend auf der IP-Version gruppieren kann. Dies unterstützt andere Funktionen auf dem Router, z. B. Webfilterung und Anwendungskontrolle. Mit dieser Funktion können Administratoren den Zugriff auf Ressourcen im Internet weiter regulieren.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie eine IP-Adressgruppe auf dem Router der Serie RV34x konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- Serie RV34x

Softwareversion

- 1,0/01,16

Hinzufügen einer IP-Adressgruppe

IPv4-basierte IP-Adressgruppe

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie System Configuration > IP Address Group (Systemkonfiguration > IP-Adressgruppe) aus.

Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle "IP-Adressengruppe" auf Hinzufügen, um einen Eintrag zu erstellen.

Schritt 3: Geben Sie im daraufhin angezeigten Fenster IP-Adressgruppe hinzufügen/bearbeiten im Feld Gruppenname einen Namen ein, der die Gruppe leicht identifizieren kann. Das Feld akzeptiert nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche (_) für Sonderzeichen.

In diesem Beispiel wird Stoneroses_grp1 verwendet.Hinweis:

Schritt 4: Klicken Sie in der Tabelle "IP-Adressengruppe" auf Hinzufügen, um einen Eintrag zu erstellen.

Schritt 5: Wählen Sie im Dropdown-Menü Protocol (Protokoll) ein Internetprotokoll aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- IPv4 - Internet Protocol Version 4 (IPv4) ist eine 32-Bit-Adresse (4 Byte). Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

- IPv6 - Ein Nachfolger von IPv4 besteht aus einer 128-Bit-Adresse (8 Byte). Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, fahren Sie mit dem Konfigurationsbereich IPv6-basierte IP-Adressgruppe fort.

Schritt 6: Wählen Sie einen Typ aus, den IPv4 zum Erstellen eines Pools mit IP-Adressen verwenden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- IP-Adresse - Die IP-Adressgruppe verwendet eine einzige IP-Adresse. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

- IP-Adressen-Subnetz - Ein Teil eines Netzwerks, das eine bestimmte Subnetzadresse gemeinsam nutzt. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

- IP Address Range (IP-Adressbereich): Geben Sie einen Bereich von Host-IP-Adressen im gleichen Subnetzwerk ein. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

In diesem Beispiel wird die IP-Adresse verwendet.Hinweis:

Schritt 7: Wenn Sie IP Address (IP-Adresse) auswählen, geben Sie im IP-Feld eine IP-Adresse ein, die Sie der Gruppe zuweisen möchten.

In diesem Beispiel wird 192.168.2.100 verwendet.Hinweis:

Schritt 8: Wenn Sie IP-Adresse-Subnetz auswählen, geben Sie eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske in die entsprechenden Felder ein.

In diesem Beispiel wird 192.168.2.102 als IP-Adresse und 255.255.255.0 als Subnetzmaske verwendet.Hinweis:

Schritt 9: Wenn Sie in Schritt 6 IP Address Range (IP-Adressbereich) ausgewählt haben, geben Sie einen Bereich von IP-Adressen in die entsprechenden Felder Start und Ende ein.

In diesem Beispiel wird 192.168.1.124 als Start-IP-Adresse und 192.168.1.152 als End-Adresse verwendet.Hinweis:

Schritt 10: Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie werden zur Hauptseite für die IP-Adressgruppe weitergeleitet.

Schritt 11: Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie sollten jetzt eine IPv4-basierte IP-Adressgruppe auf dem Router der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.

IPv6-basierte IP-Adressgruppe

Schritt 1: Wählen Sie einen Typ aus, den IPv6 zum Erstellen einer Adressgruppe verwenden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- IP-Adresse - Die IP-Adressgruppe verwendet eine einzelne IPv6-Adresse. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- IP-Adressen-Subnetz - Ein Teil eines Netzwerks, das eine bestimmte Subnetzadresse gemeinsam nutzt. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- IP Address Range (IP-Adressbereich): Geben Sie einen Bereich von Host-IPv6-Adressen im gleichen Subnetzwerk ein. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

In diesem Beispiel wird die IP-Adresse ausgewählt.Hinweis:

Schritt 2: Wenn Sie IP Address (IP-Adresse) auswählen, geben Sie im IP-Feld eine IPv6-Adresse ein, die Sie der Gruppe zuweisen möchten.

In diesem Beispiel wird 2001:db8:a0b:12f0::1 als IP-Adresse verwendet.Hinweis:

Schritt 3: Wenn Sie IP-Adresse-Subnetz auswählen, geben Sie eine IPv6-Adresse und die Präfixlänge in die entsprechenden Felder ein.

In diesem Beispiel ist die IPv6-Adresse 2001:db8:a0b:12f0::1, und die Präfixlänge ist 96.Hinweis:

Schritt 4: Wenn Sie in Schritt 1 IP Address Range (IP-Adressbereich) ausgewählt haben, geben Sie einen Bereich von Host-IPv6-Adressen in die entsprechenden Felder Start und End (Ende) ein.

In diesem Beispiel ist die Start-Adresse 2001:db8:a0b:12f0::1, und die End-Adresse ist 2001:db8:a0b:12f0::7.Hinweis:

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie gelangen zurück zur Hauptseite für die IP-Adressgruppe.

Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie sollten jetzt die IPv6-basierte IP-Adressgruppe auf dem Router der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.