Einführung

Der RV345P Dual-WAN-Gigabit-VPN-Router mit PoE, Teil der Serie RV34x, ist ein benutzerfreundlicher, flexibler, leistungsstarker und robuster Router, der sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit mehreren zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet der neue RV345P hochsichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Der RV345P verfügt außerdem über acht PoE-Ports (Power over Ethernet), die sich ideal für Geräte wie Wireless Access Points und IP-Telefone eignen.

Dieser Artikel enthält Produktspezifikationen für den RV345P Dual-WAN VPN-Router mit PoE.

Hinweis: Weitere Informationen zum RV345P Dual-WAN Gigabit-VPN-Router mit PoE erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) 802.3af (PoE)

Betriebssystem

Linux

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Ports

16 LAN (8 Daten, 8 Power over Ethernet (PoE), WAN, USB, Konsole

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

16 10/100/1000-Ethernet, mit Unterstützung für 802.3af

-8 Datenports

-8 PoE

1 Konsolenport

12 V DC 2,5 A Netzadapterport

2 WAN

2 USB-Ports

Tasten

Reset-Taste

Switch

Netzschalter

Buchse

Steckplatz für Kensington-Schloss

Montage und physische Sicherheit

Montageoptionen

2 Rackmontage-Halterungen, darunter 8 Schrauben

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Unterstützung für Virtual Local Area Network (VLAN)

Ja

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Bonjour

Anzahl der VLANs

Bis zu 32 VLANs

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

Inter-VLAN-Routing

Network Address Translation (NAT)

Port Address Translation (PAT), Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

Quality of Service (QoS)

Wide Area Network (WAN) Queuing

3 Warteschlangen

Differentiated Services Code Point-Unterstützung (DSCP)

Class of Service (CoS)

Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6- bis 4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCPv6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), Komplexität von Benutzernamen und Kennwort

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port-Weiterleitung und -Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

- SYN Flood

- Echo-Sturm

- ICMP-Flood

- UDP Flood

- TCP Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert schädliche Websites

Content-Filter

Statische URL-Blockierung oder Schlüsselwortblockierung

Anwendungskontrolle

Ja

IP Source Guard

Binden von IP-Adressen an MAC-Adressen

VPN

IPSec

Ja; Maximal 50 Tunnel, vorkonfigurierte Profile für Amazon Virtual Cloud und Microsoft Azure

Client-to-Site

Ja

VPN-Client für Telearbeiter

Ja

PPTP-VPN

Ja; Maximale 25 Tunnel

L2TP-Server

Ja; Maximale 25 Tunnel

SSL-VPN

Ja; Maximale 50 Tunnel

VPN-Durchsatz (IPSec)

50 Mbit/s

Konfiguration

Spezifikationen

Beschreibung

Webbasiertes Dienstprogramm

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Befehlszeile mit Secure Shell (SSH)

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokal, Remote SyslogE-Mail-Benachrichtigungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung, Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

v6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Systemzeit

Unterstützt Network Time Protocol (NTP), manuelle Eingabe von Tageslicht-Einsparungen

Sprachen

Grafische Benutzeroberfläche (GUI) unterstützt Englisch

Umgebungsbedingungen

Spezifikationen

Beschreibung

Stromversorgung

12 V 2,5 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend