Einleitung

Dieser Artikel zielt darauf ab, "was ist in der Box?" Style-Dokument zum RV345 Dual-WAN VPN-Router. Für einen tieferen Einblick klicken Sie hier, um das konsolidierte Datenblatt der RV34X-Serie anzuzeigen.

Der RV345 Dual-WAN VPN-Router gehört zur RV34x-Serie und ist benutzerfreundlich, flexibel, leistungsstark und langlebig. Daher eignet er sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Der neue RV345 bietet jetzt eine Reihe von zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Webfilterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard und sorgt damit für hochsichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und Mitarbeiter an Remote-Standorten. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern außerdem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Anmerkung: Einen Artikel mit Hintergrundinformationen zum RV345 Dual-WAN VPN-Router finden Sie hier.

Produktdiagramm

Vorderansicht

Die Vorderseite zeigt die Modellnummer, die Reset-Taste, LEDs wie Ein/Aus, VPN, DMZ, Diagnose, USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) und die Ports USB 1, WAN (1-2) und LAN (1-16).

Das folgende Bild zeigt den RV345.

Das nachfolgende Bild zeigt den RV345P. Die Vorderseite ähnelt der des RV345P, allerdings verfügt der RV345P über PoE-LAN-LEDs.

Rückseite

Die Rückseite zeigt den Konsolenport, den Ein-/Aus-Schalter und den 12 V DC 2.5 A Netzadapterport.

Rechte Seitenansicht

Auf der rechten Seite sehen Sie den zweiten USB-Anschluss und den Kensington-Schloss-Steckplatz.

Verpackungsinhalt

a)     b)

c)      d)

e)     f)

g)     h)

i)      j)

a) RV35 Dual-WAN Gigabit-VPN-Router oder

b) RV35P Dual-WAN Gigabit-VPN-Router mit PoE

c) Ethernet-Kabel

d) Schnellstartanleitung

e) Netzteil

f) Konsolenkabel

g) 2 Halterungen für Racks

h) 8 Befestigungsschrauben

i) Anker und Schrauben

j) Schaumstoffkissen

Mindestanforderungen

- Ein Switch oder Router mit PoE-Unterstützung, PoE-Injector oder Netzteil

- Java-fähiger Webbrowser für die webbasierte Konfiguration

Standardeinstellungen

Parameter

Standardwert

Benutzername

cisco

Kennwort

cisco

LAN-IP-Adresse

192.168.1.1

Fallback-LAN-IP

192.168.1.1

Subnetzmaske

255.255.255.0

Technische Details

Status-LED

Diese LEDs zeigen den Status des Geräts an, je nachdem, in welchem Zustand es sich befindet.

Funktion

LED-Name

LED-Verhalten

LINK/ACT und Geschwindigkeit

Obere LED

LAN1-4

GRÜN

- AUS - Keine Verbindung erkannt

- Blinken - Verbindung erkannt, Rx-/TX-Daten

GIGABIT

LED unten

LAN1-4

GRÜN

- AUS - 10-M/100-M-Verbindung erkannt oder keine Verbindung

- Durchgehend - 1000 M Verbindung erkannt

Power over Ethernet

PoE (nur RV345P)

Gelb

- Steady - Gerät mit PoE wird an den Port angeschlossen und liefert Strom

Leistung

PWR

GRÜN

- AUS - Gerät ist ausgeschaltet

- Solid - eingeschaltet und hochgefahren

- Blinken - Booten

DMZ

DMZ

GRÜN

- AUS - Gerät ist AUS oder DMZ ist deaktiviert

- Durchgehend - DMZ ist aktiviert

VPN

VPN-LED

GRÜN

- AUS - Kein Strom oder kein VPN-Tunnel definiert oder alle VPN-Tunnel deaktiviert

- Durchgehend - Mindestens ein VPN-Tunnel ist aktiv

- Blinken - Rx/TX-Daten

Gelb

- Solid - Kein aktiviertes VPN ist verfügbar.

Diagnostik

DIAG

ROT

- AUS - Kein Strom oder wird gestartet.

- Langsames Blinken - Firmware wird aktualisiert.

- Schnelles Blinken - Das Firmware-Upgrade schlägt fehl

- Solid - Das System konnte nicht mit aktiven und inaktiven Firmware-Images oder im Rettungsmodus gestartet werden.

USB

USB 1 und USB 2

GRÜN

- AUS - Kein Strom oder kein USB erkannt oder USB angeschlossen, aber nicht erkannt.

- Solid - USB ist mit dem ISP verbunden und wird erkannt.

- Blinken - Rx/Tx-Daten

Produktmerkmale

- Power over Ethernet (RV345P) zur Stromversorgung der Geräte direkt vom Router

- Anwendungskontrolle zum Schutz des Netzwerks durch verschiedene Anwendungsrichtlinien

- Webfilter zum Schutz vor schädlichen oder arbeitsfremden Websites. Filtern von mehr als 27 Milliarden URLs.

- Inhaltsfilter zur Beschränkung des Zugriffs auf bestimmte Websites.

- Telearbeiter-Client für mobile Mitarbeiter.

- IP Security (IPsec) Site-to-Site-VPN ermöglicht sichere Verbindungen für externe Mitarbeiter und mehrere Niederlassungen.

- Hohe Sicherheit durch bewährte SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) und Hardware-Verschlüsselung

- Dual-WAN-Ports

- Zwei USB-Ports für Datensicherung und Wiederherstellung sowie für 3G/4G-Modem-Failover oder alternative primäre Konnektivität.

- Hochleistungs-Gigabit-Ethernet-Ports für die Übertragung großer Dateien und mehrere Benutzer

- Einfache Installation und intuitives webbasiertes Dienstprogramm

- FindIT - Support für Netzwerkmanagement

- Branchenführender Support

Verwandte Inhalte

- Konfigurieren der Power over Ethernet (PoE)-Einstellungen auf dem RV345P-Router

- Konfigurieren der Anwendungssteuerung auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren des Content-Filters auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren von IP Source Guard auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren der Systemprotokolleinstellungen auf dem Router der Serie RV34x

- Zeitpläne auf dem Router der Serie RV34x verwalten

Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.