Zusammenfassung

Der Zugriff auf interne Webserver funktioniert nicht, wenn die Webfilterfunktion aktiviert ist, funktioniert aber gut, wenn sie deaktiviert ist.

Identifiziertes Datum

11. Juli 2016

Auflösungsdatum

13. Jan. 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

Problembeschreibung

Der Zugriff auf interne Webserver funktioniert nicht, wenn die Webfilterfunktion aktiviert ist, funktioniert aber gut, wenn sie deaktiviert ist. Antwortpakete, die auf den internen Webserver zugreifen, wurden nicht ordnungsgemäß über den NAT-Pfad (Network Address Translation) geleitet. Der ursprüngliche Transmission Control Protocol (TCP)-Handshake ist abgeschlossen, aber die GET-Anforderung wird gefiltert.

Auflösung

Pfade des Antwortpakets anpassen.