Ziel

Der Cisco RV130W Wireless Multifunktions-VPN-Router mit Web-Filterung ist ein benutzerfreundliches, flexibles und leistungsstarkes Gerät, das sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Die neue RV130W bietet jetzt mit Webfilterung hochsichere Breitband- und Wireless-Verbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Es kann auch als eigenständiger Wireless-Router, Access Point, Bridge oder Repeater für flexible Bereitstellungen verwendet werden und bietet somit einen Investitionsschutz, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickeln muss.

Dieser Artikel enthält Produktspezifikationen zum RV130W Wireless Multifunktions-VPN-Router mit Webfilterung.

Hinweis: Weitere Informationen zum RV130W Wireless Multifunktions-VPN-Router mit Webfilterung erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning) Struktur), 802.11i (WPA2-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 24) 60)

Betriebssystem

Linux

Antennen

2 flexible externe Antennen

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

4 - 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-LAN-Ports mit Managed Switch, WAN, USB, 12-V-Gleichstrom-Netzteilport

Tasten

Reset-Taste, Betriebsschalter

LEDs

Ein/Aus, VPN, LAN (1-4), WAN, USB und WLAN

Buchse

Steckplatz für Kensington-Schloss

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Gewicht

0,72 kg

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Beschreibung

VLAN-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

Über die Software konfigurierbare DMZ für beliebige LAN-IP-Adressen

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Bonjour

Anzahl der VLANs

5 aktive VLANs (im Bereich von 3-4096)

WLAN

Integrierter 802.11n Wireless Access Point mit hoher Geschwindigkeit

802.1X-Komponente

Ja

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

Inter-VLAN-Routing

Network Address Translation (NAT)

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

Quality of Service (QoS)

WAN-Warteschlangenverwaltung

3 Warteschlangen

Differentiated Services Code Point-Unterstützung (DSCP)

Class of Service (CoS)

Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6to4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCP v6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Wireless

Spezifikationen

Beschreibung

Funk- und Modulationsart

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

2,4 GHz IEEE 802.11n-konformer Access Point mit 802.11b/g-Kompatibilität

Betriebskanäle

11 Nordamerika, 13 in den meisten Ländern Europas, automatische Kanalauswahl

Wireless-Isolierung

Wireless-Isolierung zwischen Clients

Antennengewinn in dBi

2 flexible externe Antennen

Übertragungsleistung

802.11b: 16,5 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Empfangsempfindlichkeit

-87 dBm bei 11 Mbit/s, -71 dBm bei 54 Mbit/s, -68 dBm bei mcs15, HT20, -66 dBm bei mcs15, HT40

Funkfrequenz

Single-Band, funktioniert mit 2,4 GHz

Wireless Domain Service (WDS)

Wireless-Signale können von bis zu 4 kompatiblen Geräten wiederholt werden.

Betriebsmodi

Multifunktionsgerät Wireless Router, Access Point-Modus mit WDS, Point-to-Point Bridge-Modus mit WDS, Point-Multi Point Bridge-Modus mit WDS, Repeater-Modus mit WDS

Aktive WLAN-Clients

Unterstützung von bis zu 64 gleichzeitigen Clients im Modus für Wireless-Router und Wireless Access Points

Mehrere SSIDs

Unterstützt mehrere Service Set Identifiers (SSIDs), bis zu 4 separate virtuelle Netzwerke

WLAN-Sicherheit

Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Wi-Fi-Multimedia

WMM, WMM Power Save (WMM-PS)

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS, Komplexität von Benutzernamen/Kennwort

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port Forwarding and Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

- SYN Flood

- Echo-Sturm

- ICMP-Flood

- UDP Flood

- TCP Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert schädliche Websites

IP Source Guard

Binden von IP-Adressen an MAC-Adressen

VPN

Gateway-zu-Gateway-IPsec-VPN

10 Gateway-to-Gateway-IPsec-Tunnel

Client-to-Gateway-IPsec

10 Client-to-Gateway-IPsec-Tunnel mit dem VPN-Client TheGreenBow und ShrewSoft

PPTP-VPN

Maximale 10 Tunnel

VPN-Passthrough

IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)-Passthrough

VPN-Durchsatz (IPsec)

50 Mbit/s

Konfiguration

Spezifikationen

Beschreibung

Webbasiertes Dienstprogramm

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Systemzeit

Unterstützt NTP, manuelle Eingabe von Tageslicht-Einsparungen

Sprachen

GUI unterstützt Englisch

Umgebungsbedingungen

Spezifikationen

Beschreibung

Stromversorgung

12 V 2,5 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend